Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Hardware bepalen wanneer u het apparaat aan de hand hebt en werkt

Uitvoer 1 - Switches die CatOS uitvoeren

Uitvoer 2 - Switches die Supervisor IOS uitvoeren

Hardware bepalen wanneer verwijderd uit chassis

Supervisor Engine fysieke configuratie

Modusuitgangen weergeven

Het onderdeelnummer bepalen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Cisco Catalyst 6000 Series switches kunnen met dubbele Supervisor Engine worden geïnstalleerd om Layer 2 redundantie te bieden. Wanneer de Supervisor Engine is uitgerust met een functiekaart voor meerlaagse Switch (MSFC), bieden de dubbele MSFC’s ook Layer 3 redundantie.

Dit document bevat een aantal eenvoudige controles die u kunt uitvoeren om te bepalen of een paar Supervisors aan de hardwarevereisten voor de configuratie van redundantie zou voldoen indien geïnstalleerd in een Cisco Catalyst 6000 of 6500 switch. Dit document geeft een korte uitleg van de verschillende beschikbare hardware, onderdeelnummers en een tabel met grafische voorstellingen van de hardware. Er wordt ook een opdracht voor het weergeven van een steekproef gegeven door op de illustraties in de tabel te klikken.

Deze procedures zijn van toepassing op Catalyst 6000 Series switches die Cisco CatOS® en Cisco IOS® System Software uitvoeren. Om meer te weten te komen over de verschillen tussen CatOS en Cisco IOS systeemsoftware, raadpleeg systeemsoftwareconversie van CatOS naar Cisco IOS voor Catalyst 6500/6000 Switches voor meer informatie.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

- Het begrijpen van hoe Supervisor Engine Redundantie werkt

- MSFC-redundantie

De Supervisor Engine, de routingmotor en de expediteur-motormodellen moeten hetzelfde zijn op beide modules voor redundantie die moet worden ondersteund.

Opmerking: voor redundantie is er geen noodzaak voor firmware om aan te passen.

Om te weten te komen welk soort module van de supervisor in uw chassis geïnstalleerd is, hebt u de volgende informatie nodig:

- Model van de Supervisor Engine: er zijn meerdere modellen van Supervisor-motoren die kunnen worden gebruikt in Catalyst 6000 en 6500 switches. Op dit moment kunnen de volgende modellen worden gebruikt:

- Supervisor Engine I (WS-X6K-SUP1-2GE)

- Supervisor Engine IA (WS-X6K-SUP1A-2GE)

- Supervisor Engine II (WS-X6K-SUP2-2GE)

- Supervisor Engine 720 (WS-SUP720-BASE)

- de gebruikte uitloopmotor: Afhankelijk van de module kan de supervisor worden uitgerust met verschillende typen verzendingsmotoren. Op dit moment kunnen de volgende modellen worden gebruikt:

- Policy functiekaart (PFC) (WS-F6K-PFC)

- PFC 2 (WS-F6K-PFC2)

- Layer 2 (L2) switchingfunctiekaart (WS-F6020)

- L2-switchingfunctiekaart II (WS-F6020A)

- PFC3 (WS-F6K-PFC3A)

- De gebruikte routingmotor: de Supervisor module kan ook met een routingmotor worden uitgerust zodat uw Catalyst 6000 of 6500 switch als Layer 3 (L3) switch kan worden gebruikt. Op dit moment kunnen de volgende modellen worden gebruikt:

- Multilayer Switch-functiekaart (MSFC) (WS-F6K-MSFC)

- Multilayer Switch-functiekaart 2 (MSFC2) (WS-F6K-MSFC2)

- Multilayer Switch-functiekaart 3 (MSFC3) (WS-SUP720)

Voor meer informatie over artikelnummers raadpleegt u "achtergrondinformatie" en "Hoe u het onderdeelnummer kunt bepalen" in het document Hoe u het type supervisor module kunt bepalen dat in Catalyst 6500/6000 Series Switches is geïnstalleerd.

Gebruikte componenten

De in dit document getoonde outputs zijn gebaseerd op deze Catalyst 6000 Series hardware- en softwareversies:

- Supervisor I met CatOS 8.2(1)

- Supervisor II met Cisco IOS-softwarerelease 12.1(20)E2

- supervisor 720 met CatOS 8.1(1)

- Supervisor 720 met Cisco IOS-softwarerelease 12.2(17b)SX

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Hardware bepalen wanneer u het apparaat aan de hand hebt en werkt

Om te weten te komen welke hardware wordt gebruikt wanneer de switch wordt aangedreven en werkt, logt u in op de Catalyst switch en geeft u de opdracht showmodule uit. Afhankelijk van het type software dat u uitvoert (CatOS of Cisco IOS-software), zal de weergegeven uitvoer gelijk zijn aan de uitvoer die wordt weergegeven in Output One, of vergelijkbaar met het type dat wordt weergegeven in Uitvoer 2.

Wanneer u twee Supervisor Engine installeert, wordt de eerste Supervisor Engine die online komt de actieve module. de tweede Supervisor Engine gaat naar de stand-by modus. Alle beheerfuncties en netwerkbeheerfuncties, zoals SNMP, opdrachtregel interface (CLI) console, telnet, Spanning Tree Protocol (STP), Cisco Discovery Protocol (CDP) en VLAN Trunking Protocol (VTP) worden verwerkt op de actieve Supervisor Engine. Op de standby Supervisor Engine, is de console poort inactief, de module status toont als "stand-by" en de status voor de uplinks poorten wordt normaal weergegeven.

Uitvoer 1 - Switches die CatOS uitvoeren

Dit is het eerste voorbeeld van uitvoer.

6513-47a(enable)  show module

Mod  Slot Ports Module-Type                Model               Sub Status

--- ---- ----- -------------------------  ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor       WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature  WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Controleer de uitvoer die in vet is gemarkeerd. U kunt deze informatie zien:

- WS-X6K-SUP2-2GE: Supervisor Engine II

- WS-F6K-PFC2: Module is uitgerust met een PFC 2

- WS-F6K-MSFC2: Module is uitgerust met een MSFC2

Uitvoer 2 - Switches die Supervisor IOS uitvoeren

Maar de uitvoer kan ook op deze uitvoer lijken:

Telix> show module

Mod   Ports Card Type                                Model             Serial No.

---   ----- ---------------------------------        ----------------  -----------

1      2  Cat 6k Supervisor 1 Enhanced QoS (Active) WS-X6K-SUP1A-2GE SAD03460665

4     48  48 port 10/100 mb RJ-45 ethernet          WS-X6248-RJ-45   SAD040201BS

Mod MAC addresses                       Hw     Fw             SW     Status

--- --------------------------------- ------ ---------     --------- -------

2  00d0.bcf0.2064 to 00d0.bcf0.2065   1.0    5.1(1)       7.1(0.9)  OK

4  0030.962d.afdc to 0030.962d.b00b   1.1    4.2(0.24)    7.1(0.9)  OK

Mod Sub-Module                     Model         Serial             Hw    Status

--- ---------------------------   ------------   ---------------   ------ ------

1 Policy Feature Card           WS-F6K-PFC      SAD03477104       1.0    OK

1 MSFC Cat6k daughterboard      WS-F6K-MSFC     SAD03470065       1.2    OK

Controleer de uitvoer die in vet is gemarkeerd. U kunt deze informatie zien:

- WS-X6K-SUP1A-2GE: Supervisor Engine IA

- WS-F6K-PFC: Module is uitgerust met een PFC

- WS-F6K-MSFC: Module is uitgerust met een MSFC

Hardware bepalen wanneer verwijderd uit chassis

Als u de modules uit het chassis verwijdert, is het nog mogelijk om te bepalen welk type hardware u heeft en uit te zoeken welk onderdeelnummer wordt gebruikt. De onderstaande tabel representeert grafisch verschillende combinaties die voldoen aan de hardwarevereisten voor redundantie in de Cisco Catalyst 6000/6500 switch. Als u op de link boven de afbeelding klikt, wordt er een corresponderende uitvoer van de module weergegeven.

Supervisor Engine fysieke configuratie

- Sup IA met F-6020

- Sup IA met PFC

- Sup IA met PFC en MSFC

- Sup IA met PFC en MSFC2

- Sup II met PFC2 en MSFC2 verzonden vóór november 2001

- Sup II met PFC2 en MSFC2 verzonden na november 2001

Modusuitgangen weergeven

Sup IA met F-6020A

Console>(enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD050404KM

2                       SAD05040EC2

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-17-f6 to 00-02-7e-27-17-f7 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-02-7e-27-17-f4 to 00-02-7e-27-17-f5

00-d0-03-8c-9c-00 to 00-d0-03-8c-9f-ff

2   00-01-64-75-80-16 to 00-01-64-75-80-17 7.0    5.3(1)     5.5(9)

00-01-64-75-80-14 to 00-01-64-75-80-15

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030WR5 2.0

2   L2 Switching Engine II  WS-F6020A           SAD05030VZH 2.0

Sup IA met PFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B9

2                       SAD040803Z5

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04120059 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR8 1.0

Sup IA met PFC en MSFC

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD041203B2

15                      SAD041009DF

2                       SAD040803Z1

16                      SAD0406045K

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-90-f5-ba to 00-30-7b-90-f5-bb 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-30-7b-90-f5-b8 to 00-30-7b-90-f5-b9

00-d0-06-24-f0-00 to 00-d0-06-24-f3-ff

15  00-30-7b-90-f5-bc to 00-30-7b-90-f5-fb 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-d0-d3-36-b1-a6 to 00-d0-d3-36-b1-a7 3.1    5.3(1)     5.5(9)

00-d0-d3-36-b1-a4 to 00-d0-d3-36-b1-a5

16  00-d0-d3-36-b1-a8 to 00-d0-d3-36-b1-e7 1.3    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD041200V9 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04080DR7 1.0

Sup IA met PFC en MSFC2

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD0433088P

15                       SAD04360AJ8

2                        SAD05030UEW

16                       SAD05030Z4W

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-d0-d3-3d-d2-3a to 00-d0-d3-3d-d2-3b 3.2    5.3(1)     6.3(3)

00-d0-d3-3d-d2-38 to 00-d0-d3-3d-d2-39

00-30-7b-4e-64-00 to 00-30-7b-4e-67-ff

15  00-03-6b-f1-2a-40 to 00-03-6b-f1-2a-7f 1.1    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

2   00-02-7e-f5-c8-7e to 00-02-7e-f5-c8-7f 7.1    5.3(1)     6.2(2)

00-02-7e-f5-c8-7c to 00-02-7e-f5-c8-7d

16  00-04-dd-f1-f0-80 to 00-04-dd-f1-f0-bf 1.2    12.1(8a)E5  12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04330KWZ 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD050315AR 1.1

Sup II met PFC2 en MSFC2 verzonden vóór november 2001

Console> show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes OK

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  OK

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(Es)                        Hw     Fw         SW

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Subtype                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup II met PFC2 en MSFC2 verzonden na november 2001

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2        no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD051307ER

15                      SAD050814J3

2                       SAD0421058D

16                      SAD042106PB

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-01-64-75-eb-ce to 00-01-64-75-eb-cf 2.2    6.1(3)     6.2(2)

00-01-64-75-eb-cc to 00-01-64-75-eb-cd

00-05-5f-0f-ec-80 to 00-05-5f-0f-ec-bf

15  00-05-5e-da-ee-00 to 00-05-5e-da-ee-3f 1.2    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

2   00-01-64-f8-38-ac to 00-01-64-f8-38-ad 0.310  6.1(2)     6.3(3)

00-01-64-f8-38-ae to 00-01-64-f8-38-af

16  00-02-fd-b1-0f-00 to 00-02-fd-b1-0f-3f 1.1    12.1(8a)E5 12.1(8a)E5

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD051405TV 1.3

2   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD04110B5E 0.305

Sup 720 met PFC3 bij gebruik van Cisco CatOS

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod      Module-Name               Serial-Num

---   --------------------         -----------

3                                   SAD04350CUY

5                                   SAD072704PE

Mod    MAC-Address(es)                          Hw     Fw     Sw

---     -------------------------------------- ------ -------- ------------

3       00-01-97-55-0e-70 to 00-01-97-55-0e-9f  1.1   5.4(2) 8.1(1)

5       00-0c-ce-64-1c-4e to 00-0c-ce-64-1c-4f  2.1   7.7(1) 8.1(1)

00-0c-ce-64-1c-4c to 00-0c-ce-64-1c-4f

00-0a-42-d1-75-80 to 00-0a-42-d1-79-7f

Mod  Sub-Type                 Sub-Model    Sub-Serial  Sub-Hw    Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

3  Inline Power Module      WS-F6K-VPWR                  1.0      0.0(0)

5  L3 Switching Engine III  WS-F6K-PFC3A   SAD072704UN   1.1

Sup 720 met PFC3 en MSFC3 die Cisco IOS-software uitvoeren

Router# show module

Mod     Ports      Card Type                                           Model             Serial No.

---       -----    --------------------------------------          ------------------     -----------

1          16       SFM-capable 16 port 1000mb GBIC                WS-X6516-GBIC         SAD050706EW

3          48       48 port 10/100 mb RJ45                         WS-X6348-RJ-45        SAD04350CUY

5           2       Supervisor Engine 720 (Active)                 WS-SUP720-BASE        SAD072905FS

Mod     MAC addresses                              Hw           Fw            Sw               Status

---    ----------------------------------        ------       ------------  ------------       -------

1      00d0.c0d4.7a7c to 00d0.c0d4.7a8b           2.0          6.1(3)         8.3(0.63)TET      Ok

3      0001.9755.0e70 to 0001.9755.0e9f           1.1          5.4(2)         8.3(0.63)TET      Ok

5      000c.ce64.2590 to 000c.ce64.2593           2.3          7.7(1)         12.2(17b)SXA      Ok

Mod     Sub-Module                 Model                     Serial       Hw       Status

---   ------------------------    ---------------          ----------     -------  -------

3      Inline Power Module         WS-F6K-PWR                               1.0       Ok

5      Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3A            SAD0727054R      1.2       Ok

5      MSFC3 Daughterboard         WS-SUP720               SAD0722004E      1.5       Ok

Mod Online Diag Status

--- -------------------

1 Pass

3 Pass

5 Pass

Het onderdeelnummer bepalen

Zodra u de informatie hebt die in de vorige secties wordt beschreven, kunt u bepalen welk deelnummer overeenkomt met de Catalyst switch.

Opmerking: de hoeveelheid geheugen die op de supervisor en de MSFC is geïnstalleerd, moet altijd afzonderlijk worden gecontroleerd, omdat dit niet altijd in een ander onderdeelnummer wordt weergegeven.

Supervisor Engine I:

- WS-X6K-SUP1-2GE: Supervisor Engine I, L2 functiekaart

- WS-X6K-SUP1A-2GE: Supervisor Engine I, L2 functiekaart

- WS-X6K-SUP1A-PFC: Supervisor Engine I, PFC

- WS-X6K-SUP1A-MSFC: Supervisor Engine I, PFC, MSFC

- WS-X6K-S1A-MSFC2: Supervisor Engine I, PFC, MSFC2

Supervisor Engine II:

- WS-X6K-S2-PFC2: Supervisor Engine II, PFC2

- WS-X6K-S2-MSFC2: Supervisor Engine II, PFC2, MSFC2

- WS-X6K-S2U-MSFC2: Supervisor Engine II met 256 MB aan DRAM op de Supervisor, PFC2, 256 MB aan DRAM op MSFC2

Op supervisor 720:

- WS-SUP720: Supervisor Engine 720, geïntegreerde fabric, PFC3, MSFC3

N.B.: In bepaalde omstandigheden wordt MSFC, MSFC2 of MSFC3 mogelijk niet weergegeven wanneer u de opdrachten gebruikt die in dit document worden weergegeven. Als u de MSFC, MSFC2 of MSFC3 niet ziet in de uitvoer van deze opdrachten, maar u bent zeker dat er een routingmotor op de Supervisor module is, raadpleeg Opname van MSFC Missing van de Supervisor Engine van de Supervisor Engine voor meer informatie.

Gerelateerde informatie

- De betekenis van interne MSFC-redundantie op hybride mode Catalyst 6000 Switches

- Hoe bepaalt u het type supervisor module dat in Catalyst 6500/6000 Series Switches is geïnstalleerd

- Cisco Catalyst 6000 Series Switches die redundantie configureren

- RPR of RPR+ Supervisor Engine redundantie configureren

- Cisco Catalyst 6000 Series-configuratiegids voor Switches

- Cisco Catalyst 6000 Series Opdrachtreferenties voor Switches

- Cisco Catalyst 6000 Series Switches - Overzicht

- Cisco Catalyst 6000 Series installatiehandleidingen voor Switches

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen