Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Console en automatische poortkabels

Welke RJ45 Ethernet-kabel gebruik ik?

Kabels voor hubs, Switches, routers en werkstations

Populairste kabelconnectors

GBIC- en SFP-connectors

Catalyst 6500/6000 Switch connectors en kabels

Catalyst 5500/5000 connectors en kabels

Catalyst 4500/4000 Switch-connectors en -kabels

Catalyst 3750 connectors en kabels

Catalyst 3560/3560E connectors en kabels

SFP-module - patchkabel

Catalyst 3550 connectors en kabels

Catalyst 2970 connectors en kabels

Catalyst 2950/2955 connectors en kabels

Catalyst 2940 connectors en kabels

Catalyst 2900/3500 XL connectors en kabels

Netvoeding, connectors en snoeren voor Catalyst Switches

Catalyst 6500/6000 Series voeding voor Switches

Catalyst 5500/5000 Series voeding voor Switches

Catalyst 4500/4000 Series voeding voor Switches

Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 en 3750 Series voeding en kabels voor Switches

RJ21-45 naar RJ-45 eliminatiepatroon

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document is een handleiding voor kabels en connectors voor Catalyst 6500/6000, 5500/5000 en 4500/4000 Series switchingmodules en Catalyst 2900/3500 XL, 2940, 2970, 950/2955, 3550 en 3750 Series switches voor vaste configuratie. Netvoeding, connectors en snoeren voor deze switches vallen ook onder de regeling.

Voorwaarden

Vereisten

U dient het onderdeelnummer of het modelnummer van uw switch/supervisor, de switchmodule of de stroomtoevoer te bepalen om het document effectief te kunnen gebruiken. Doe dit door visuele inspectie, of geef de opdracht van de showmodule waar mogelijk uit.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Console en automatische poortkabels

Verschillende Catalyst Supervisor Engine gebruikt een gewalste of een rechte-door kabel om een terminal of modem aan de troostpoort te verbinden. Raadpleeg deze documenten voor informatie over het aansluiten van een terminal of modem op de console poort van Catalyst Series switches:

- Een terminal aansluiten op de console-poort op Catalyst Switches

- Een modem aansluiten op de console-poort op Catalyst Switches

Hulppoorten (AUX) op Layer 3 (L3) switches of modules gedragen zich veel dezelfde manier als AUX poorten op routers en worden gebruikt om modems aan te sluiten. Raadpleeg de verbindingsgids voor modem voor informatie over hoe u een modem aan een AUX-poort kunt aansluiten.

Welke RJ45 Ethernet-kabel gebruik ik?

Een gemeenschappelijke vraag die RJ-45 unshielded twisted paarkabels (UTP) Ethernet-kabel betreft hoe te onderscheiden tussen gewalste, straight-through, en cross-over kabels, en wanneer om hen te gebruiken. Gebruik de vergelijkingshandleiding in de Typen RJ-45 van de bekabeling van de Gids voor de console en de AUX poorten om het verschil tussen deze kabels te zien.

Kabels voor hubs, Switches, routers en werkstations

De oversteekplaats- en de regelkabels worden gebruikt om switch poorten of interfaces aan netwerkapparaten te verbinden. Raadpleeg deze tabel om te zien wanneer u elk van deze kabeltypen wilt gebruiken. Vind het apparaat in de linkerkolom en pas het aan met een ander apparaat in de bovenste rij. Het kruispunt van deze twee apparaten geeft u het kabeltype dat gebruikt wordt om ze aan elkaar te verbinden.

hub

Switch

router

werkstation

hub

overmacht

overmacht

recht

recht

Switch

overmacht

overmacht

recht

recht

router

recht

recht

overmacht

overmacht

werkstation

recht

recht

overmacht

overmacht

Opmerking: De poorten op Catalyst switches die Cisco IOS® Software (Native) uitvoeren kunnen worden geconfigureerd om als Layer 2 (L2) of Layer 3 (L3) poorten te fungeren. Wanneer u de RJ-45-kabel van een Layer 3-poort, die als routerpoort fungeert, aansluit op andere apparaten, gebruikt u de vorige tabel. In samenvatting, veranderen de gebruikte kabels niet, ongeacht of de poort is geconfigureerd om in Layer 2 (switch poort) of Layer 3 (routerpoort) modus te zijn.

Populairste kabelconnectors

Deze diagrammen tonen een aantal van de meest gebruikelijke kabeltypes en connectors die op Catalyst switches worden gebruikt.

RJ45

RJ-21 Telco

Dit wordt gebruikt voor de aansluiting op 10/100 of 10/100/1000 Ethernet-poorten en 1000Base-T Gigabit interfaceconvertor (GBIC) of pluggable (SFP) GBIC-poorten met kleine vormfactor. 10/100/1000 Ethernet-poorten moeten vier kabels met getwiste paar van categorie 5, 5e of 6 gebruiken.

Dit wordt gebruikt voor de aansluiting op 10/100BASE-TX RJ-21 telco-interfaces. Gebruik Categorie 5 UTP-kabels met mannelijk RJ-21.

MT-RJ glasvezelkaart

SC glasvezelkabels

Dit wordt gebruikt voor de aansluiting op 100Base-FX glasvezelpoorten. Gebruik multi-mode vezel (MMF) kabels met MT-RJ connectors.

Dit wordt gebruikt voor de aansluiting op 100Base-FX, 1000Base-SX, lange golflengte/lange afstanden (LX/LH) en ZX glasvezelpoorten of GBIC’s. Gebruik MMF of single-mode glasvezel (SMF) kabel.

LC-glasvezelkabels

GigaStack

Dit wordt gebruikt om verbinding te maken met SFP-poorten voor glasvezelmodules.

Dit wordt gebruikt voor de aansluiting op GigaStack GBIC-poorten. Cisco GigaStack-technologie gebruikt bedrijfseigen GBIC’s en kabels.

StackWise

Dit wordt gebruikt voor de aansluiting op StackWise-poorten op het achterpaneel van Catalyst 3750-switches. De technologie van Cisco StackWise gebruikt bedrijfseigen connectors en kabels.

GBIC- en SFP-connectors

Veel Catalyst-switches, Supervisor Engine en switching modules hebben verwijderbare Gigabit interfaceconversiemodules (GBIC’s) of verbindingen van het kleine vormfactor-pluggable (SFP) type. Deze diagrammen tonen een aantal van de meest gebruikelijke GBIC en SFP connectors die op Catalyst switches worden gebruikt.

Opmerking: Voor demonstratiedoeleinden wordt een Catalyst 2950-switch gebruikt.

1000Base-X switch

1000Base-T router

Dit gebruikt SC glasvezelconnector en MMF of SMF kabel. Onderdeelnummers: WS-G5484 (1000Base-SX GBIC) WS-G5486 (1000Base-LX/LH GBIC) WS-G5487 (1000Base-ZX GBIC)

Dit gebruikt RJ-45-connector en kabel. Onderdeelnummer: WS-G543 (1000Base-T GBIC)

WS-X3500-XL GigaStack GBIC

SFP-module

Dit gebruikt Cisco Gigastack aansluiting en de kabel. Onderdeelnummer: WS-X350-XL (GigaStack GBIC)

Dit gebruikt LC-glasvezelconnector of RJ-45 voor 1000Base-T SFP. Onderdeelnummers: GLC-T (1000Base-T SFP) GLC-SX-MM (1000Base-SX SFP) GLC-LH-SM (1000Base-LX/LH SFP) GLC-ZX-SM (1000Base-ZX)

Ondersteuning van GBIC en SFP is afhankelijk van de platform- en softwareversie. Raadpleeg deze documenten voor Gigabit Ethernet-systeemvereisten, GBIC-systeemvereisten, grove Wave Division Multiplexer (CWDM) GBIC, Gigastack GBIC en SFP-systeemvereisten:

- Systeemvereisten voor implementatie van Gigabit Ethernet op Catalyst-Switches

- Catalyst GigaStack GBIC-installatiehandleiding

- 1000BASE-T GBIC installatie-opmerkingen

- Gigabit Interface Converter-module (GBIC) en Small Form-Factor Pluggable (SFP) GBIC-module voor installatie-informatie en specificaties

Catalyst 6500/6000 Switch connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van de switch en de switchmodule. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Opmerking: deze handleiding is niet van toepassing op kabels voor Catalyst 6000 optische servicesmodule (OSM) of poortadapterkabels voor de FlexWAN-kaart.

Raadpleeg de installatie- en verificatieopmerking bij de optische servicesmodule voor bekabeling en specificaties van optische servicesmodule.

Raadpleeg de installatiehandleiding van FlexWAN en uitgebreide FlexWAN-modules voor informatie over FlexWAN-poortadapters.

Onderdeelnummer switchmodule

Type aansluiting

Kabelbeschrijving

WS-X6148-RJ45V WS-X6248-RJ45 WS-X6348-RJ45 WS-X6348-RJ45V WS-X6548-RJ4548 WS-X6548V-X6548V-X 48-10/100 of 10/100 Ethernet-poorten met inline voeding 100/1000 of 10/100/1000 Ethernet-poorten met inline voeding (1000Base-T) WS-X6748-GE-TX 48 10/1000 Ethernet-poorten (alleen gebruikt met 720 supervisor)

RJ45 (voor 10/100 en 1000Base-T poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP

WS-X6516-16 GE-TX 16 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet-poorten

RJ-45 (voor 1000Base-T GBIC)

Categorie 5, 5e of 6 UTP

WS-X6148-RJ21V WS-X6248-TEL WS-X6248A-TEL WS-X6348-RJ21V WS-X6548-RJ21 48-poorts 10/10 0 Ethernet-poorten

RJ-21 telco (4 connectors)

Categorie 5 UTP-kabel

WS-X6024-10FL-MT 24 10Base-FL poorten WS-X6224-100FX-MT WS-X6324-100FX-MM WS-X6324-100FX-SM 6524-10FX-M 24 100Base-FX poorten

MT-RJ-glasvezelkaart

SMF/MMF-glasvezelmodule

WS-X6416 GE-MT 16 100Base-FX Gigabit Ethernet-poorten (1000 Mbps)

MT-RJ-glasvezelkaart

MMF-glasvezelkaart

WS-X6408-GBIC WS-X6408A-GBIC WS-X6416-GBIC WS-X6516-GBIC WS-X6516A-GBIC WS-X6816-GBIC 8 of 16 GBIC modulesleuven

RJ-45 (voor 1000Base-T GBIC)

Categorie 5, 5e, 6 UTP

SC glasvezel-1 (1000BaseSX/LX/ZX en CWDM GBIC’s)

MMF-glasvezelkaart

WS-X6501-10GEX4 1-poorts 10 Gigabit Ethernet WS-X6502-10 GE met optische interfacemodule (OIM) 1-poorts 10 Gigabit Ethernet WS-X6704-10 GE 4 poorten 10-E (gebruikt met supervisor) alleen 720)

SC-glasvezelnetwerk

SMF of dispersie-verschoven SMF-glasvezelmodule

WS-X6724-SFP 24 SFP modulesleuven (alleen gebruikt met supervisor 720)

RJ-45 (voor 1000Base-T SFP)

Categorie 5, 5e, 6 UTP

LC-glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX/ZX SFP’s)

SMF/MMF-glasvezelmodule

1 LX/LH GBICs hebben een modus-conditioner stopcontact nodig tussen de GBIC en MMF. Raadpleeg het gebruik van Mode Conditionering Patch Cable in Gigabit Ethernet en 10 Gigabit Ethernet Laser-gebaseerde transmissies voor meer informatie.

Catalyst 5500/5000 connectors en kabels

Identificeer het nummer van het switchmodule onderdeeltje. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Opmerking: deze handleiding is niet van toepassing op Catalyst 5000 Fibre Distributed Data Interface (FDDI) en Copper Distributed Data Interface (CDDI)-kabels, Catalyst 5000 ATM-kabels of Catalyst 5000 Token Ring-kabels.

Onderdeelnummer switchmodule

Type aansluiting

Kabelbeschrijving

WS-X5013 WS-X5014 24 of 48 10-Base-T Ethernet-poorten WS-X5113 WS-X5223 12 of 24 100Base-TX Ethernet-poorten WS-X5203 WS-X5213A 12 10/100 Ethernet-poorten WS-X5224 WS-X525R WS-X5234-RJ45J45 24 10/100 Ethernet-poorten

RJ45

UTP-kabel van categorie 3 of 5^1

WS-X5012 WS-X5012A WS-X5020 48-poorts 10Base-T Ethernet-poorten WS-X5239-RJ21 48 10/100 Ethernet-poorten

RJ-21-telco

UTP-kabel van categorie 3 of 5^1

WS-X5015-MT 24 10Base-FL poorten WS-X5236-FX-MT WS-X5237-FX-MT 24 100Base-FX

MT-RJ-glasvezelkaart

SMF/MMF-glasvezelmodule

WS-X5114 WS-X5201 WS-X5201R 12 100Base-FX poorten

SC vezel-optisch (voor 100Base-FX)

SMF/MMF-glasvezelmodule

WS-X5403 3-poorts GBIC-modemsleuven voor WS-X5410 9 GBIC-module

SC glasvezelnetwerk (voor 1000BaseSX/LX/ZX GBIC’s)

SMF/MMF^2-glasvezelmodule

1 UTP-kabel van categorie 3 kan gegevens verzenden met snelheden tot 10 Mbps en wordt daarom alleen gebruikt voor 10 Mbps netwerkapparaten. Catalyst 5000 10Base-T telco switchmodules kunnen Categorie 3-kabel gebruiken, maar Categorie 5-kabel is vereist voor alle andere 10/100 Base-TX switchmodules.

2LX/LH GBICs hebben een mode-conditionering van het stopcontact nodig tussen de GBIC en MMF. Raadpleeg het gebruik van Mode Conditionering Patch Cable in Gigabit Ethernet en 10 Gigabit Ethernet Laser-gebaseerde transmissies voor meer informatie.

Catalyst 4500/4000 Switch-connectors en -kabels

Raadpleeg Module Overzicht voor de gedetailleerde specificatie voor de Catalyst 4500 switchmodules.

Raadpleeg Catalyst 4000 switchingmodules voor de gedetailleerde specificatie van de Catalyst 4000 switchmodules.

Catalyst 3750 connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van de switch. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Opmerking: De Catalyst 3750 switch wordt geleverd met een StackWise-kabel van 0,5 meter die u kunt gebruiken om de StackWise-poorten op het achterpaneel aan te sluiten. U kunt deze StackWise-kabels ook bij uw Cisco-vertegenwoordiger bestellen:

- CAB-STACK-50CM= (kabel van 0,5 meter)

- CAB-STACK-1M= (1-meter kabel)

- CAB-STACK-3M= (kabel van 3 meter)

Onderdeelnummer

Type aansluiting

Kabeltype

Specificaties kabel/connector

WS-C3750-24TS WS-C3750-48TS 24 of 48 10/100 Ethernet-poorten en 2 of 4 SFP-modulesleuven

RJ45 (voor 10/100 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP-kabel

Catalyst 3750 hardwaregids

SFP: LC-glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX) of RJ-45 (voor 1000Base-T)

SFP: SMF/MMF-glasvezelkaart, of munt5, 5e of 6

WS-C3750G-24TS 24 10/100/1000 en 4 SFP-modulesleuven

RJ-45 (voor 10/100/1000 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP-kabel

SFP: LC-glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX) of RJ-45 (voor 1000Base-T)

SFP: SMF/MMF-glasvezelkaart, of munt5, 5e of 6

WS-C3750G-24T 24 10/100/1000 Ethernet-poorten

RJ45

Categorie 5, 5e of 6 UTP-kabel

WS-C3750G-12S 12 SFP-modulesleuven

SFP: LC-glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX) of RJ-45 (voor 1000Base-T)

SFP: SMF/MMF-glasvezelkaart, of munt5, 5e of 6

Catalyst 3560/3560E connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van de switch. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Onderdeelnummer

Type aansluiting

Kabeltype

Specificaties kabel/connector

WS-C3560-8PC switch

RJ45 (10/100)

Twee paar Cat 5, 5e of 6 UTP

Catalyst 3560 hardwaregids

Raadpleeg ook Cisco Small Form-Factor Pluggable (SFP) transceivermodules voor onderhoud en probleemoplossing.

RJ-45 (10/100/1000)

vier paar KATOEN 5, 5E of 6 UTP

SFP (100Base-FX/LX/BX)

LC Fibre Channel SMF/MMF

WS-C3560-24TS, WS-C3560-48TS, WS-C3560-24PS, WS-C3560-48PS

RJ45 (10/100) SFP-module (1000Base-T)

Twee paar Cat 5, 5e of 6 UTP

SFP (1000Base-LH/SX/ZX)

LC Fibre Channel SMF/MMF

WS-C3560G-24TS, WS-C3560G-48TS, WS-C3560G-24PS, WS-C3560G-48PS

RJ45 (10/100/1000) SFP-module (1000Base-T)

vier paar KATOEN 5, 5E of 6 UTP

SFP (1000Base-LH/SX/ZX)

LC Fibre Channel SMF/MMF

WS-C3560E-24TD, WS-C3560E-24PD, WS-C3560E-48TD, WS-C3560E-48PD, WS-C3560E-48PD-F

RJ45 (10/100/1000) SFP-module (1000Base-T)

vier paar KATOEN 5, 5E of 6 UTP

SFP (100Base-FX, 1000Base-LH/SX/ZX)

LC Fibre Channel SMF/MMF

X2-gebaseerde (10GBASE-SR/LR/ER)

SC Fibre Channel SMF/MMF

SFP-module - patchkabel

De Catalyst 3560 switch ondersteunt de SFP-modulair patchkabel, een 1/2 meter, koper, passieve kabel met SFP-moduleaansluitingen aan elk uiteinde. De patchkabel kan twee Catalyst 3560 switches in een gecastreerde configuratie aansluiten.

Onderdeelnummer

Beschrijving

CAB-SFP-50CM=

Cisco Catalyst 3560 SFP interconnect kabel (50 dcm)

Catalyst 3550 connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van de switch. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Opmerking: Sommige Catalyst 3550 switches ondersteunen de GigaStack GBIC, waarvoor een eigen Cisco-kabel van ofwel CAB-GS-50CM (0,5-meter kabel) of CAB-GS-1M (1 meter kabel) nodig is.

Onderdeelnummer

Type aansluiting

Kabeltype

WS-C3550-12T 10 10/100/1000 Ethernet-poorten en 2 GBIC-modulesleuven WS-C3550-12G 2 10/100/1000 Ethernet-poorten en 10GBIC-module -slots C3550-24-SMI, WS-C3550-24-DC-SMI WS-C3550-48-SMI WS-C3550-24-EMI WS-C3550-48-EMI 24 of 48 10/100 Ethernet-poorten en 2 GBIC-modulesleuven WS-C350-24PWR-SMI WS-C3550-24PWR-EMI 2410/100 Ethernet-poorten met inline voeding en 2 GBIC-modulesleuven

RJ-45 (voor 10/100 of 10/100 inline voeding of 10/100/1000 poorten)

Categorie 5, 5e, 6 UTP

GBIC: RJ-45 voor 1000Base-T GBIC of SC glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX/ZX en CWDM GBIC’s) of Gigastack GBIC

GBIC: Kat 5, 5e, 6 UTP of MMF/SMF glasvezelkabel of GigaStack-kabel

WS-C3550-24-FX-SMI 24 100Base-FX-poorten en 2 GBIC-modulesleuven

MT-RJ glasvezelkaart (voor 100Base-FX poorten)

MMF-glasvezelkaart

GBIC: RJ-45 voor 1000Base-T GBIC of SC glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX/ZX en CWDM GBIC’s) of Gigastack GBIC

GBIC: Kat 5, 5e, 6 UTP of MMF/SMF glasvezelkabel of GigaStack-kabel

Catalyst 2970 connectors en kabels

Onderdeelnummer

Type aansluiting

Kabeltype

WS-C2970G-24T 24 10/100/1000 Ethernet-switch

RJ45

Categorie 5, 5e of 6 UTP

WS-C2970G-24TS 24 10/100/1000 en 4 SFP-modulesleuven

RJ-45 (voor 10/100/1000 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP

SFP: RJ-45 (voor 1000Base-T) of LC-glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX/ZX)

SFP: Kat5, 5e of 6 UTP of SMF/MMF glasvezelkaart

Catalyst 2950/2955 connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van de switch. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Opmerking: deze handleiding is niet van toepassing op Catalyst 2950 Ethernet (LRE)-Switches met groot bereik.

Opmerking: Sommige Catalyst 2950 switches ondersteunen de GigaStack GBIC, waarvoor een eigen Cisco-kabel van ofwel CAB-GS-50CM (0,5-meter kabel) of CAB-GS-1M (1 meter kabel) nodig is.

Onderdeelnummer

Type aansluiting

Kabeltype

WS-C2950-12 en WS-C2950-24 12 of 24 10/100 Ethernet-poorten

RJ45

Categorie 5, 5e of 6 UTP-kabel

WS-C2955C-12 en WS-C2950C-24 12 of 24 10/100 Ethernet-poorten en 2 100BASE-FX-poorten

RJ45 (voor 10/100 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP-kabel

MT-RJ-glasvezelkaart

MMF-glasvezelkaart

WS-C2950G-12-EI, WS-C2950G-24-EI, WS-C2950G-24-EI-DC en WS-C2950G-48-EI 12, 24 of 481 0/100 Ethernet-poorten en 2 GBIC-modulesleuven

RJ45 (voor 10/100 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP

GBIC: RJ-45 voor 1000Base-T GBIC of SC glasvezelkaart (voor 1000Base-SX/LX/ZX en CWDM GBIC’s) of Gigastack GBIC

GBIC: Kat 5, 5e, 6 UTP of MMF/SMF glasvezelkabel of GigaStack-kabel

WS-C2950SX-24 en WS-C2950SX-48-SI 24 of 48 10/100 Ethernet-poorten en 2 1000BASE-SX-poorten

RJ45 (voor 10/100 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP

MT-RJ glasvezelkaart (voor 1000BASE-SX poorten)

MMF/SMF-glasvezelkaart

WS-C2955T-12 WS-C2950T-24 WS-C2950T-48-SI 12, 24 of 48 10/100 Ethernet-poorten en 2 10/100/1000 Ethernet-poorten

RJ45

Categorie 5, 5e of 6 UTP-kabel

WS-C2955S-12 12 10/100 Ethernet-poorten en 2 100Base-LX-poorten

RJ45 (voor 10/100 poorten)

Categorie 5, 5e of 6 UTP

MT-RJ-glasvezelkaart

SMF-glasvezelmodule

Catalyst 2940 connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van de switch. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Onderdeelnummer

Type aansluiting

Kabeltype

WS-C2940-8TT-S 8 10/100 Ethernet-poorten en 1 10/100/1000 poort

RJ45

Categorie 5, 5e of 6 UTP

WS-C2940-8TF-S 8 10/100 Ethernet-poorten, 1 100BASE-FX-poort en 1 SFP module met sleuf

RJ45

Categorie 5, 5e of 6 UTP

MT-RJ-glasvezelkaart

MMF-glasvezelkaart

SFP: RJ-45 (voor 1000Base-T) of LC-glasvezelkaart (voor 1000Base-X)

SFP: Kat5, 5e of 6 UTP of SMF/MMF glasvezelkaart

Catalyst 2900/3500 XL connectors en kabels

Identificeer het onderdeelnummer van het switch chassis of de uitbreidingsmodule. Gebruik deze tabel om het onderdeelnummer te koppelen aan het type connector en kabel dat wordt gebruikt.

Opmerking: deze handleiding is niet van toepassing op de switches WS-C2912-LRE-XL of WS-C2912-LRE-XL.

Opmerking: Sommige Catalyst 3500XL switches ondersteunen de GigaStack GBIC, waarvoor een eigen Cisco-kabel van ofwel CAB-GS-50CM of CAB-GS-1M nodig is.

Catalyst 2900/3500XL Switches

Onderdeelnummer switch-chassis

Type aansluiting

Kabelbeschrijving

WS-C3508G-XL 8 GBIC-modulesleuven

SC glasvezelnetwerk (voor 1000Base-SX/LX/ZX GBIC’s) voor Gigastack GBIC

MMF/SMF-glasvezelkaart

WS-C3512-XL WS-C3524-XL WS-C3524-PWR-XL WS-C3548-XL 12, 24 of 48 10/100 of 10/100 Ethernet-poorten en inline voeding 2 GBIC-modulesleuven

RJ45 (voor 10/100 poorten)

Categorie 5 UTP

GBIC: SC glasvezelnetwerk (voor 1000Base-SX/LX/ZX GBIC’s) voor Gigastack GBIC

GBIC: MMF/SMF-glasvezelkabel of GigaStack-kabel

WS-C2912-XL WS-C2924-XL 12 of 24 10/100 Ethernet-poorten

RJ45

Categorie 5 UTP

WS-C2924C-XL 22 10/100 Ethernet-poorten en 2 100Base-FX-poorten

SC vezel-optisch (voor 100Base-FX poorten)

MMF-glasvezelkaart

Catalyst 2900XL Switches met uitbreidingssleuven

Onderdeelnummer switch-chassis

Type aansluiting

Kabelbeschrijving

WS-C2924M-XL 24 10/100 Ethernet-poorten en 2 uitbreidingssleuven

RJ45

Categorie 5 UTP

WS-C2912MF-XL 12 100Base-FX poorten en 2 uitbreidingssleuven

SC vezel-optisch (voor 100Base-FX poorten)

MMF-glasvezelkaart

Catalyst 2900XL uitbreidingsmodules

Onderdeelnummer switch-chassis

Type aansluiting

Kabelbeschrijving

WS-X2914-XL WS-X2914-XL-V 4 10/100 Ethernet-poorten WS-X2922-XL 2 10/100 Ethernet-poorten

RJ45

Categorie 5 UTP

WS-X2922-XL-V2 100Base-FX poorten WS-X2924-XL-V4 100Base-FX poorten

SC vezel-optisch (voor 100 Base-FX)

MMF-glasvezelkaart

WS-X2931-XL 1 GBIC module met sleuf

SC glasvezelnetwerk (voor SX/LX GBIC’s)

MMF-glasvezelkaart

WS-X2932-XL 1 GBIC module met sleuf

RJ-45 (voor 1000Base-T GBIC)

WS-X2951-XL 1 ATM-OC-3 router

RJ-45 (voor ATM-OC-3)

Categorie 5 UTP

WS-X2961-XL 1 ATM-OC-3 router

SC vezel-optisch (voor ATM-OC-3)

MMF-glasvezelkaart

WS-X2971-XL WS-X2972-XL 1 ATM-OC-3 switch

SC vezel-optisch (voor ATM-OC-3)

SMF-glasvezelmodule

Netvoeding, connectors en snoeren voor Catalyst Switches

In dit gedeelte ziet u de samenvatting van AC-voeding, voedingsconnectors en snoeren voor Catalyst 6500/6000, 5500/5000 en 4500/4000 Series, en Catalyst 3750, 2950, 2940 en 29 900/3500XL Series switches. Raadpleeg de richtsnoeren voor installatie van de voeding in de tabellen die in het volgende gedeelte voor internationale energievereisten, DC-stroomvereisten en andere technische specificaties corresponderen.

Voor verschillende modules is een verschillende hoeveelheid energie nodig. Middels inline voeding worden de IP-telefoons van stroom voorzien. Cisco heeft een inline power module om de IP telefoons aan te zetten. U moet de juiste voedingseenheid kiezen om de verschillende lijnkaarten, modules en Supervisor Engine op de switch te ondersteunen. Cisco biedt een gereedschap aan dat de Cisco Power Calculator wordt genoemd en dat kan worden gebruikt om de juiste stroomtoevoer voor uw switch te kiezen. Start de Cisco Power Calculator en vul de productfamilie, Supervisor Engine, invoervoltage, lijnkaarten en het aantal PoE-apparaten in. IP-telefoons zijn het voorbeeld voor PoE-apparaten en de meeste IP-telefoons behoren tot het IEEE 802.3af-apparaat - klasse 2 (7W). Vervolgens laat de energiecalculator de resultaten zien van verschillende keuzes van stroomtoevoer. Hieruit kunt u de gewenste voedingseenheid kiezen. De voedingsbronnen werken met succes met hun grootste capaciteit als het invoervoltage tussen 200 en 240 volt AC ligt.

Catalyst 6500/6000 Series voeding voor Switches

Deze tabel is een snelle referentie voor de beschikbare voedingen en kabels in de Noord-Amerikaanse standaard. Raadpleeg de Catalyst 6500 voedingsspecificaties voor de gedetailleerde specificaties die u kunt invoeren. Deze paar punten zijn belangrijk om te weten:

- De 950W (PWR-950-AC), 950 W DC (PWR-950-DC) en 1400 W AC (PWR-1400-AC) worden alleen gebruikt met de Catalyst 6503 en Catalyst 6503-E Switches.

- De voeding van 1000W en 1300W kan alleen worden gebruikt met Catalyst 6506, 6509 en 6509-NEB-A switches. De Supervisor Engine SUP32 en SUP720 zijn niet compatibel wanneer 1000W en 1300W voedingen worden gebruikt.

- Met een volledig bevolkte Catalyst 6513 switch zijn twee 2500 W voedingen niet volledig overbodig.

- Als u de 2500 W-voeding gebruikt bij de input met weinig bereik (100 tot 120 VAC), is deze niet overbodig in een volledig bevolkte Catalyst 6509, Catalyst 6509-E, Catalyst 6509-NEB of Catalyst 6509-NEB-A switch.

- De voedingseenheid 2500W, 2700W en 3000W kan werken op twee verschillende spanningsniveaus (110Vac en 220Vac). De voedingsuitvoer is afhankelijk van het meegeleverde netsnoer. In deze tabel wordt de stroomuitvoer weergegeven:

Voedingseenheid

Uitvoer op 110 Vac, 16 A

Uitvoer op 220 Vac, 16 A

2500 W

1300 W

2500 W

2700 W

1350 W

2700 W

300 W

1400 W

300 W

- De voedingskabel is aangesloten op de 4000 W voeding (WS-CAC-4000W-US=). Het ondersteunt alleen NEMA L6-30.

- De 6000W-voeding kan niet worden geïnstalleerd in Catalyst 6503, Catalyst 6503-E en Catalyst 6504-E switch chassis.

- Wanneer 6000 W voeding wordt gebruikt met het chassis Catalyst 6506, 6509, 6509-NEB en 6509-NEB-A, werkt het systeem met een maximale productie van 4000 W. Hij werkt met een maximale uitvoer van 6000 W wanneer deze wordt gebruikt met Catalyst 6506-E, 6509-E en 6513.

- 6000 W voeding heeft twee AC-ingangen. Dit zijn de verschillende combinaties van AC-ingangen en de corresponderende netto-output:

6000 W AC-voedingsopties

AC-ingang 1

AC-ingang 2

Uitvoer van netvoeding

110 Vac, 16 A

Niet verbonden.

Geen voedingseenheid

Niet verbonden.

110 Vac, 16 A

Geen voedingseenheid

110 Vac, 16 A

110 Vac, 16 A

2900 W

220 Vac, 16 A

Niet verbonden.

2900 W

Niet verbonden.

220 Vac, 16 A

2900 W

110 Vac, 16 A

220 Vac, 16 A

2900 W

220 Vac, 16 A

110 Vac, 16 A

2900 W

220 Vac, 16 A

220 Vac, 16 A

600 W

Opmerking: Als u 110 Vac-ingangen hebt, moet u zowel de AC-ingangen van de 6000 W-voeding aansluiten om de switch te kunnen inschakelen.

- Met de Catalyst 6500 Series switches kunt u AC-ingang en DC-voeding in hetzelfde chassis combineren.

De modules hebben verschillende energiebehoeften en sommige configuraties hebben meer stroom nodig dan één enkele stroomtoevoer kan leveren. Dankzij de energiebeheerfunctie kunt u alle geïnstalleerde modules met twee voedingen inschakelen. Maar redundantie wordt in deze configuratie niet ondersteund, omdat het totale vermogen dat uit beide voedingen wordt ontleend op geen enkel moment groter is dan de capaciteit van één voorziening. Raadpleeg het hoofdstuk Power Management and Environmental Monitoring van de Catalyst 6500-softwareconfiguratiegids voor een gedetailleerde uitleg van energieredundantie.

Opmerking: Dit document bespreekt niet het totale beschikbare vermogen met de momenteel verscheept stroomtoevoer voor Catalyst 6500/6000 Series switches of de hoeveelheid die wordt opgehaald uit elke Catalyst 6500/6000 Series lijnkaart. Raadpleeg het document Power Management voor Catalyst 6000 Series Switches voor deze informatie.

Catalyst 6500/6000

Onderdeelnummer voedingseenheid

Onderdeelnr. voedingskabel

Type aansluiting

Richtsnoeren voor installatie van leidingen

PWR-950-AC 950 W voeding voor WS-CAC-1000 W 1000 W voeding

CAB-7KAC-15 AC-netvoedingskabel Noord-Amerika, 15 A

Catalyst 6500/6000

WS-CAC-1300 W 1300 W voeding

CAB-7513AC-voedingskabel voor Noord-Amerika (10 Vac, 20 A)

PWR-1400-AC 1400 W voeding

CAB-7513AC= AC-voedingskabel Noord-Amerika (10 Vac, 20 A)

CAB-AC-2500W-US1= 250VAC 16A, NEMA-6-20 stekker met rechte kop

CAB-AC-C6K-TWLK= 250VAC 16A, 16A-stekker met twee vergrendelingen

WS-CAC-2500 W 2500 W AC-voeding

CAB-7513AC-voedingskabel voor Noord-Amerika (10 Vac, 20 A)

CAB-AC-2500W-US1 250 Vac 16A, NEMA-6-20 stekker met rechte kant

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A, kantelbare NEMA L6-20-stekker

PWR-2700-AC/4 2700 W AC-voeding

CAB-7513AC-voedingskabel voor Noord-Amerika (10 Vac, 20 A)

CAB-AC-2500W-US1 250 Vac 16A, NEMA-6-20 stekker met rechte kant

CAB-AC-C6K-TWLK 250Vac 16A, kantelbare NEMA L6-20-stekker

WS-CAC-3000 W 3000 W AC-voeding

CAB-7513AC= 110 Vac 20A, NEMA 5-20 stekker

CAB-AC-2500W-US1= 250VAC 16A, NEMA-6-20 stekker met rechte kop

CAB-AC-C6K-TWLK= 250VAC 16A, Gratis NEMA L6-20-stekker

WS-CAC-4000 W AC-voeding voor VS 4000 W

Aan de voedingseenheid bevestigd 250 Vac 30 A

WS-CAC-6000 W 6000 W AC-voeding

CAB-7513AC= 110 Vac 20A, NEMA 5-20 stekker

CAB-AC-2500W-US1= 250VAC 16A, NEMA-6-20 stekker met rechte kop

CAB-AC-C6K-TWLK= 250VAC 16A, Gratis NEMA L6-20-stekker

Catalyst 5500/5000 Series voeding voor Switches

In deze tabel wordt snel verwezen naar de beschikbare stroomtoevoer en het Onderdeelnummer van de voedingskabel.

Catalyst 5002, 5505, 5500 en 5509 switch

Onderdeelnummer voedingseenheid

Onderdeelnr. voedingskabel

Type aansluiting

WS-C5008B (Catalyst 5002 en 5505)

CAB-7KAC

WS-C5508 (Catalyst 5500)

CAB-7513 AC

WS-C5518 (Catalyst 5509)

CAB-7KAC

CAB-7513 AC

Catalyst 4500/4000 Series voeding voor Switches

Raadpleeg het gedeelte Voedingsnetvoedingssystemen in de Catalyst 4500 Series hardwareinstallatiehandleiding - Voorbereiden van installatie voor de lijst met voedingen, kabels en de corresponderende onderdelennummers.

Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 en 3750 Series voeding en kabels voor Switches

Voor Catalyst 2900/3500, 2940, 2950, 3550 en 3750 switches is 110 V, 15 AMP AC-ingangsvoeding vereist.

Catalyst 2900/3500XL, 2940, 2950, 3550 en 3750 switch

Onderdeelnummer voedingseenheid

Onderdeelnr. voedingskabel

Type aansluiting

Richtsnoeren voor installatie van leidingen

Interne niet-vervangbare AC-voeding

CAB-AC=

N.v.t.

RJ21-45 naar RJ-45 eliminatiepatroon

Alle Catalyst-reeks 10/100TX telco-switchmodules integreren industriestandaard RJ-21-connectors en vereisen compatibele categorie 5-bekabelsystemen om 100 Mbps gegevenssnelheden te bereiken.

U kunt categorie 5 telco-kabels rechtstreeks bij Cisco bestellen. Raadpleeg Cisco.com voor informatie over het bestellen. Dit is de informatie over Cisco-onderdeelnummers.

Modelnummer

Beschrijving

CAB-5-M180M120-10= CAB-5-M180M120-5= ABBYY

10 voet, mannelijk 180 graden tegen mannen 120 graden, Categorie 5 telco-kabel 5 voet, mannelijk 180 graden tegen mannelijk 120 graden, Categorie 5 telco-kabel

CAB-5-M120M120-10= CAB-5-M120M-120M-5= AB-5

10 voet, mannelijk 120 graden tot mannen 120 graden, Categorie 5 telco-kabel 5 voet, mannelijk 120 graden tot mannelijk 120 graden, Categorie 5 telco-kabel

CAB-5-M120HYD-10= CAB-5-M120HYD-5=

10 voet, mannelijk 120 graden tot (12) RJ-45s, Categorie 5 telco-kabel 5 voet, mannelijk 120 graden tot (12) RJ-45s, Categorie 5 telco-kabel

In deze tabel wordt het pin-out patroon weergegeven dat wordt gebruikt op Catalyst 10/100TX (en 10BaseT) RJ-21 switchmodules.

RJ-21-pins nummer

Wire kleur

RJ45-pins nummer

Poortnummer

26

Wit/blauw

1

1

1

Blauw/wit

2

27

Wit/oranje

3

2

oranje/wit

6

28

Wit/groen

1

2

3

Groen/Wit

2

29

Wit/bruin

3

4

Bruin/wit

6

30

Wit/lei

1

3

5

Wit/laat

2

31

Rood/blauw

3

6

Blauw/rood

6

32

Rood/oranje

1

4

7

oranje/rood

2

33

Rood/Groen

3

8

Groen/rood

6

34

Rood/Bruin

1

5

9

Bruin/rood

2

35

Rood/lei

3

10

Rood/rood

6

36

Zwart/blauw

1

6

11

Blauw/zwart

2

37

Zwart/oranje

3

12

Oranje/zwart

6

38

Zwart/Groen

1

7

13

Groen/zwart

2

39

Zwart/Bruin

3

14

Bruin/zwart

6

40

Zwart/lei

1

8

15

vertraagd/zwart

2

41

Geel/Blauw

3

16

Blauw/geel

6

42

Geel/oranje

1

9

17

oranje/geel

2

43

Geel/Groen

3

18

Groen/geel

6

44

Geel/bruin

1

10

19

Bruin/Geel

2

45

Geel/lei

3

20

lei/geel

6

46

Violet/blauw

1

11

21

Blauw/Violet

2

47

Violet/oranje

3

22

Orange/Violet

6

48

Violet-groen

1

12

23

Groen/Violet

2

49

Violet/Brown

3

24

Bruin/Violet

6

50

Violet/lei

NA

NA

25

Lei/viool

NA

NA

Gerelateerde informatie

- Productpagina voor switches

- Ondersteuningspagina voor LAN-switching

- Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems