Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de verwarring rond de opiniepeiling van de pethMainPseConsumerPower Object Identifier (OID) om de gebruikskracht op een interface van Cisco Switch from Network Management System (NMS) te krijgen.

Probleem

Simple Network Management Protocol (SNMP) OID - 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.4 (pethMainPseConsumerPower), bij enquêtes naar de gebruikskracht in Watts, retourneert een waarde die niet overeenkomt met de CLI die over het algemeen op de Cisco-switch wordt gebruikt.

Voorbeeld:

NMS>snmpwalk -c public -v2c 10.106.36.239 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 370

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 121

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

Show power inline

Available:370.0(w)

Used:279.9(w)  Remaining:90.1(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Fa0/1     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/2     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/3     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/4     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/5     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/6     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/7     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/8     auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/9     auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/10    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/11    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/12    auto   off        0.0     n/a                 n/a   15.4

Fa0/13    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Fa0/14    auto   on         13.7    IP Phone DX650      4     15.4

Fa0/15    auto   on         3.3     IP Phone 7821       1     15.4

Het vorige gedrag wordt gezien op deze hardware- en softwareversies:

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960+48PST-S   15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 26    WS-C2960+24PC-S    15.0(2)SE6            C2960-LANLITEK9-M

--

Switch Ports Model              SW Version            SW Image

------ ----- -----              ----------            ----------

*    1 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

2 52    WS-C2960S-48LPS-L  15.0(2)EX5            C2960S-UNIVERSALK9-M

Oplossing

Het OID pethMainPseConsumerPower retourneert de voeding die wordt verbruikt door Power over Ethernet (PoE) voor een interface. Voor een schakelaar zoals 2960 die vermogen heeft om energie te detecteren en te controleren, geeft deze objectidentificator de werkelijke energie die door PoE-apparaten wordt verbruikt. U kunt dit zien met de opdracht van de online politie van de show die de verbruikte stroom geeft, samen met de individuele consumptie van de haven (onder Macht en ook Totals aan het eind).

NMS> snmpwalk -v 2c -c public  10.106.36.239  1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.2.1 = Gauge32: 462

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.3.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.4.1 = Gauge32: 23

SNMPv2-SMI::mib-2.105.1.3.1.1.5.1 = INTEGER: 0

Switch#

show power inline police

Available:

462.0(w)

Used:43.6(w)  Remaining:418.4(w)

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/1     auto   on         none       n/a        n/a    5.7

Gi0/2     auto   on         none       n/a        n/a    3.9

Gi0/3     auto   on         none       n/a        n/a    5.2

Gi0/4     auto   on         none       n/a        n/a    8.7

Gi0/5     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/6     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/7     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/8     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/9     auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/10    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/11    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/12    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/13    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/14    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/15    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/16    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/17    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/18    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/19    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/20    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/21    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/22    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/23    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/24    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/25    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/26    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/27    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/28    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/29    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/30    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/31    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/32    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/33    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/34    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/35    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/36    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/37    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/38    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/39    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/40    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/41    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Interface Admin  Oper       Admin      Oper       Cutoff Oper

State  State      Police     Police     Power  Power

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Gi0/42    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/43    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/44    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/45    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/46    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/47    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

Gi0/48    auto   off        none       n/a        n/a    n/a

--------- ------ ---------- ---------- ---------- ------ -----

Totals:                                                  23.4

De GEBRUIKTE energiekolom vertegenwoordigt de hoeveelheid PoE die aan poorten wordt toegewezen.

De BESCHIKBARE vermogenskolom vertegenwoordigt de totale hoeveelheid PoE in het systeem.

De resterende energiezuinigheid (beschikbaar - gebruikt)

Vandaar dat de juiste opdracht die gebruikt moet worden om de productie van SNMPWALK van pethMainPseConsumerPower te vergelijken, de on line politie van de macht is.

Gerelateerde informatie

Power over Ethernet configureren