Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Verwante producten

Conventies

Achtergrondinformatie

Vlan.dat-bestand beheren

Tijdens opstarten van de Switch

Bestandsnaam en locatie

VLAN-informatie bekijken

Standaardwaarden van VLAN-informatie herstellen

Het bestand vlan.dat herstellen

Back-up en herstel van het bestand vlan.dat

Archief vlan.dat met Archiefbeheer

VLAN-informatie en -redundantie

Gerelateerde informatie

Inleiding

VLAN-informatie bekijken

Dit document beschrijft hoe Catalyst switches VLAN-informatie in het speciale vlan.dat bestand onderhouden.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met dit onderwerp:

- Cisco Catalyst 6500 switches

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Catalyst 6500 switch waarin Cisco IOS®-softwarerelease 12.1(26)E1 wordt uitgevoerd

- Cisco Catalyst 2950 switch waarin Cisco IOS-softwarerelease 12.1(22)EA9 wordt uitgevoerd

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Verwante producten

Dit document kan ook worden gebruikt voor de volgende hardware- en softwareversies:

- Cisco Catalyst 6000, 4500, 4000 Series switches waarop Cisco IOS wordt uitgevoerd.

- Cisco Catalyst 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 en 2940 Series switches.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Cisco Catalyst switches die Cisco IOS-softwarereleases uitvoeren, onderhouden de VLAN-informatie in een speciaal bestand met de naam vlan.dat .  In dit document worden het doel van dit bestand en de manieren om het te beheren besproken.

VLAN- of VTP-configuratiewijzigingen in CatOS worden onmiddellijk na de wijziging naar NVRAM geschreven. Cisco IOS-software daarentegen slaat de configuratiewijzigingen niet op in NVRAM tenzij u de opdracht Start van kopieerbewerking uitgeeft.

VTP client- en serversystemen vereisen dat VTP-updates van andere VTP-servers onmiddellijk worden opgeslagen in NVRAM zonder tussenkomst van de gebruiker. Aan de VTP-updatevereisten wordt voldaan door de standaard CatOS-handeling, maar het Cisco IOS-software-updatemodel vereist een alternatieve updatebewerking. Hiervoor werd een VLAN-database geïntroduceerd in Cisco IOS-software voor Catalyst switches als een methode om VTP-updates onmiddellijk op te slaan voor VTP-clients en servers. Dit VLAN-gegevensbestand is in de vorm van een afzonderlijk bestand in NVRAM dat het vlan.dat-bestand wordt genoemd.

Vlan.dat-bestand beheren

Tijdens opstarten van de Switch

Tijdens opstarten, vergelijkt de switch de inhoud in het vlan.dat bestand en de configuratie in startup-config om te bepalen of het de configuratie in vlan.dat of startup-config moet gebruiken. Wanneer u de VTP-modus, de domeinnaam en VLAN-configuraties opslaat in het configuratiebestand van de switch en de switch opnieuw opstart, worden de VTP- en VLAN-configuraties onder deze omstandigheden geselecteerd:

- Als zowel de VLAN-database als het configuratiebestand de VTP-modus als transparant laat zien en de VTP-domeinnamen overeenkomen, wordt de VLAN-database genegeerd. De configuraties VTP en VLAN in het opstartconfiguratiebestand worden gebruikt. Het aantal van de VLAN- gegevensbestandrevisie blijft onveranderd in het gegevensbestand van VLAN.

- Als de opstart-VTP-modus servermodus is, of de opstart-VTP-modus of domeinnamen niet overeenkomen met de VLAN-database, worden VTP-modus en VLAN-configuratie voor de eerste 1005 VLAN’s geselecteerd door VLAN-databaseinformatie, zoals het bestand vlan.dat. VLAN’s groter dan 1005 worden geconfigureerd vanuit het switch-configuratiebestand.

Als er geen bestand vlan.dat is of als vlan.dat niet kan worden gelezen, start de switch met deze karakteristieken:

Kenmerk

Standaardwaarden

VTP-modus

Server

VTP-domeinnaam

(geen naam / leeg)

VLAN’s

1, 1002-1005

Bestandsnaam en locatie

Standaard wordt de bestandsnaam voor de VLAN-database  vlan.dat gewijzigd.

U kunt de  vtp file <filename> opdracht gebruiken om de bestandsnaam te wijzigen. U kunt deze  vtp file opdracht niet gebruiken om een nieuwe database te laden. U kunt deze alleen gebruiken om de naam van het bestand waarin de bestaande database is opgeslagen, te wijzigen.

Dit voorbeeld laat zien hoe u het IFS-bestandssysteembestand kunt specificeren waarin de VTP-configuratie is opgeslagen:

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

Vlan.dat in NVRAM alleen is opgeslagen, is toegankelijk via de switch. Het bestand vlan.dat kan voor back-updoeleinden van de locatie worden gekopieerd. De naam van de geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat wordt opgeslagen, varieert van apparaat tot apparaat. Raadpleeg de relevante productdocumentatie voordat u de  copy  opdracht geeft.

In Cisco Catalyst 6500/6000 Series switches is dit  const_nvram: zo. Op dezelfde manier voor Catalyst 4500/4000 switches is dit  cat4000_flash: het geval. In de Cisco Catalyst 29xx-reeks en Cisco Catalyst 35xx, 3750-reeks wordt dit flitser genoemd.

Cat6K-Cisco IOS#dir const_nvram:   Directory of const_nvram:/ 1 -rwx 856 <no date> vlan.dat 129004 bytes total (128148 bytes free)

VLAN-informatie bekijken

Om alle VLAN-configuraties, de VLAN-id, naam enzovoort, die zijn opgeslagen in het binaire VLAN.dat-bestand weer te geven, moet u de  show vlan opdracht geven.

U kunt de VTP informatie, de wijze, het domein, enzovoort, met gebruik van het  show vtp status bevel tonen.

De VLAN-informatie en de VTP-informatie worden niet weergegeven in de  show running-config opdrachtoutput wanneer de switch zich in de VTP-server/clientmodus bevindt. Dit is het normale gedrag van de switch.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Switches die in de transparante modus VTP staan, geven de VLAN- en VTP-configuraties in de  show running-config opdrachtoutput weer omdat deze informatie ook in het configuratietekstbestand is opgeslagen.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

Standaardwaarden van VLAN-informatie herstellen

Voltooi deze procedure om de VLAN-configuratie te resetten op een Cisco Catalyst switch die Cisco IOS-software uitvoert.

In dit voorbeeld is een Cisco Catalyst 6500 switch in VTP-clientmodus. Om de VLAN-informatie te kunnen herstellen, moet u het bestand vlan.dat verwijderen en de switch opnieuw laden.

1. Geef de opdrachten  show vtp status en show vlan uit om de oorspronkelijke VTP/VLAN-informatie te bepalen.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

1. Controleer de status van het bestand vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Opmerking: De geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen varieert per apparaat. Zie de sectie Bestandsnaam en locatie in dit document voor meer informatie.

2. Verwijder het bestand vlan.dat uit NVRAM.

Opmerking: voordat u het bestand uit NVRAM verwijdert, wordt aangeraden om een back-up van het bestand te maken. Zie de sectie Back-up en terugzetten van vlan.dat File voor de procedure.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Merk op dat de grootte van het bestand vlan.dat nul is (0).

3. Laad de switch opnieuw.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

4. Controleer na het opstarten van de switch of de VLAN-informatie op standaardwaarden is ingesteld. Zie de tabel in het gedeelte Switch-opstartvertraging voor meer informatie over de standaardwaarden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Op dit punt kan de configuratie van VTP VLAN op twee manieren worden geactiveerd:

- Gebruikersconfiguratie op het apparaat (CLI/SNMP)

- VTP-update van andere apparaten in hetzelfde VTP-domein

Dit betekent dat, zelfs als de switch oorspronkelijk in de clientmodus stond, door eenvoudigweg een andere opgeslagen configuratie toe te passen, deze niet wordt teruggezet naar de clientmodus. Om de switch naar de clientmodus terug te brengen, moet de netwerkbeheerder het systeem handmatig configureren met de opdracht vtp mode-client in de globale configuratiemodus.

Het bestand vlan.dat herstellen

Als het bestand vlan.dat per ongeluk wordt verwijderd en de switch opnieuw wordt geladen, gaan alle VLAN’s verloren die op de switch beschikbaar waren. De VLAN-informatie blijft in de switch aanwezig totdat deze opnieuw wordt geladen.

Volg deze stappen om het bestand vlan.dat te herstellen:

1. Voer de opdracht show vlan uit om de beschikbaarheid van VLAN-informatie te bevestigen.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Als de switch in de VTP-servermodus of in de transparante modus staat, moet u wijzigingen doorvoeren in de VLAN-database.

Wijzigingen in de VLAN-database kunnen omvatten:

- Een VLAN maken.

- Een VLAN verwijderen.

- Wijzig de attributen van om het even welk bestaand VLAN.

Als de switch in de VTP-clientmodus staat, kunt u wijzigingen doorvoeren in de VLAN-database op elke VTP-server van hetzelfde domein.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Zodra om het even welke verandering in het gegevensbestand van VLAN wordt gedaan, leidt de switch automatisch tot het vlan.dat- dossier.

3. Geef de show flitser uit: opdracht om de aanmaak van het bestand vlan.dat te verifiëren.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Opmerking: De geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen varieert per apparaat. Zie de sectie Bestandsnaam en locatie voor meer informatie.

Back-up en herstel van het bestand vlan.dat

Netwerkbeheerders die back-ups willen maken van het bestand vlan.dat, met name voor de VTP-serversystemen. Het  vlan.dat bestand kan worden opgeslagen op dezelfde locaties als elk ander bestand (bootflash, disk0:, bootdisk:, tftp:, ftp:, enzovoort). Ook al kan het bestand gekopieerd worden naar elke locatie, het kan alleen gelezen worden via NVRAM.

Om een volledige back-up van uw configuratie uit te voeren, neemt u het bestand vlan.dat op in de back-up, samen met de configuratie. Als de volledige switch of de Supervisor Engine-module vervolgens moet worden vervangen, moet de netwerkbeheerder beide bestanden uploaden om de volledige configuratie te herstellen:

- Het vlan.dat bestand

- Het configuratiebestand

Dit heeft ook een effect in dubbele supervisor-omgevingen wanneer Stateful Switchover (SSO) wordt uitgevoerd. Omdat het bestand om te synchroniseren alleen beschikbaar is voor NVRAM, als de vlan.dat zich in een niet-NVRAM locatie bevindt zoals bootflash:, kan er geen vlan.dat bestand sync zijn tussen de actieve en stand-by supervisors. In plaats daarvan, wanneer de standby SP de nieuwe VLAN-gegevens ontvangt, kan het de configuratie in stand-by vlan.dat schrijven.

Tot slot als een opgeslagen vlan.dat wordt toegepast op een systeem dat al is opgestart, moet het systeem opnieuw worden geladen voordat de nieuw toegepaste vlan.dat configuratie van kracht wordt.

1. Geef de show vtp status uit en toon VLAN opdrachten om de oorspronkelijke VTP/VLAN informatie te bepalen.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided.

2. Controleer de status van het bestand vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Opmerking: De geheugenlocatie waar het bestand vlan.dat is opgeslagen varieert per apparaat. Zie de sectie Bestandsnaam en locatie voor meer informatie.

3. Maak een back-up van het bestaande bestand vlan.dat.

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Verwijder het bestand vlan.dat uit NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Laad de switch opnieuw.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

6. Controleer het opnieuw instellen van VTP/VLAN-informatie na opnieuw laden.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Bericht dat het aantal bestaande VLAN’s is gedaald van 12 naar 5 en dat het domein nu leeg is in plaats van Cisco123.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Kopieer het opgeslagen vlan.dat bestand naar NVRAM.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Controleer of er een wijziging is in de VTP status. Er zou geen verandering zijn, aangezien het vlan.dat bestand alleen wordt gelezen wanneer de switch opstart. Laad de switch opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Laad de switch opnieuw.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided.

10. Nadat de switch is opgestart, controleert u of de VLAN/VTP-informatie correct is hersteld.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Archief vlan.dat met Archiefbeheer

De toepassing voor archiefbeheer houdt een actief archief bij van het bestand vlan.dat van apparaten die worden beheerd door Resource Manager Essentials (RME). U kunt deze taken als volgt uitvoeren:

- Ophalen, en archiveren, apparaatconfiguraties (waaronder het bestand vlan.dat)

- Rapporten over gearchiveerde gegevens zoeken en genereren

- Configuraties vergelijken en labelen (waaronder het bestand vlan.dat)

Raadpleeg Archiveringsconfiguraties en het beheer ervan met behulp van Archiefbeheer voor meer informatie over de toepassing Archiefbeheer.

De ME-reeks maakt deel uit van CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), een van de bundels in de CiscoWorks-reeks producten. Het is een Enterprise-oplossing voor netwerkbeheer. RME is een krachtige suite van webgebaseerde toepassingen die netwerkbeheeroplossingen bieden voor Cisco-switches, toegangsservers en routers.

Raadpleeg voor meer informatie over RME en de toepassingen ervan RME Essentials.

VLAN-informatie en -redundantie

Supervisor engine redundantie ondersteunt geen niet-standaard VLAN data bestandsnamen of locaties. Voer de opdracht file_name van vtp niet in op een switch met een redundante supervisor engine.

Alvorens een redundante supervisor engine te installeren, voert u de opdracht no vtp file in om terug te keren naar de standaardconfiguratie.

In RPR+-redundantie (Route Processor Redundantie) ondersteunt supervisor Engine redundantie geen configuratie die in VLAN-databasemodus is ingevoerd. Gebruik de globale configuratiemodus met RPR+ redundantie.

In SSO wordt de NVRAM vlan.dat file sync van actieve SP naar standby SP nog steeds uitgevoerd, zodat als switchover gebeurt in het midden van VLAN’s record synchronisatie, stand-by kan herstellen door te laden in het binaire bestand van NVRAM. Omdat het bestand naar bestand sync alleen beschikbaar is voor NVRAM, als het binaire bestand zich op een niet-NVRAM locatie bevindt zoals bootflash:, kan er geen vtp binaire config bestand sync zijn tussen actief en stand-by. In feite, als vlan.dat niet in NVRAM is, dan tijdens standby opstarten, kan de standby supervisor niet online komen. Er moet een foutmelding worden weergegeven op de actieve supervisor om gebruikers te vragen om de locatie van vlan.dat te wijzigen in NVRAM.

Gerelateerde informatie

- Ethernet-VLAN’s maken op Catalyst-switches

- Inzicht in VLAN Trunking Protocol (VTP)

- Best practices voor Catalyst 6500/6000 Series en Catalyst 4500/4000 Series Switches met Cisco IOS-software

- Catalyst 4500 Series softwareconfiguratiehandleiding voor Switch, 12.2(46)SG

- Catalyst 6500 release 12.2SRE en hoger softwareconfiguratiehandleiding

- Ondersteuning voor switches

- LAN-switching

- Cisco Technical Support en downloads