Inhoud

Inleiding

Probleem

Oplossing

NCS2K 400G-lijnkaartconfiguratie aanbevolen

MDS-9710Aanbevolen configuratie

Inleiding

In dit document worden de aanbevolen configuratie-instellingen en bijbehorende gegevens beschreven voor 16G Fibre Channel (FC) Interoperability (Interop) tussen de 400G-XP Line Card in het Cisco NCS2K-platform en de MDS-9710-switch.

Probleem

Deze Cisco Optical Platform en Cisco MDS switch worden beschreven als referentie voor de 16G FC-interface in het huidige document:

- Cisco ONS-platform: NCS2006 OF NCS2015 met 400G-XP-lijnkaart

- MDS-9710-Switch

Voor Cisco-interop-gekwalificeerde status en de aanbevolen configuratie-instellingen op NCS2K- en MDS-platforms om een soepele interoperabiliteit te garanderen, moet u de geleverde oplossing in acht nemen.

Oplossing

Aanbevolen configuratie NCS2K 400G-lijnkaart

Vanaf versie 10.6.2 worden de 16G Fibre Channel (16G-FC)-payloads van de NCS2K-400G-XP-kaart ondersteund op de clientpoorten.

Om de 16G-FC-payload te ondersteunen, is een nieuwe Slice Op-Mode, OPM_6x16G_FC, geïntroduceerd.

De OPM_6X16G_FC maakt 16FC mogelijk op poorten 1, 2, 3, 4, 5 en 6. De 400G-lijnkaartmodus en segmentconfiguratiestappen worden hier uitgewerkt.

Voor 400G-LC worden deze instellingen aanbevolen voor client- en trunkpoorten:

Soort ONSKAART

SAN-apparaat

OPMODE

LADING

Client_SQUELCH

Trunk_SQUELCH

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

LOKALE FOUT

AIS

Aanbevolen configuratie MDS-9710

MDS-instellingen:

8/10/16 GFC MDS-instellingen

Snelheidsbeheer = 16GFC

Rate-modus = toegewezen

Trunking = AAN/UIT

Buffer credits~ = 500

Lastverdeling = AAN