Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Probleemoplossing voor MDS-trunking/poort-kanaals links die niet naar voren komen

Verifiëren

Symptomen

Logberichten

OUI-database

Werken rond

OUI-databases toevoegingen

Tabel 1.1. MDS OUI Database Addities

Tabel 1.2. Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI-databases met toevoegingen

Tabel 1.3. Nexus 9000 OUI database-toevoegingen

Tabel 1.4. UCS FI OUI database-toevoegingen

Caveats

Inleiding

Dit document beschrijft waarom een Fibre Channel (FC)-link tussen een Cisco Multilayer Director-Switch (MDS) en een andere Cisco-switch niet verschijnen bij trunking of in een Port-Channel, echter, zou dezelfde link naar boven kunnen komen als deze niet in een poortkanaal is en trunking is uitgeschakeld.

Achtergrondinformatie

Dit omvat FC-koppelingen tussen MDS-switches en andere MDS-switches, Nexus-switches en Unified Computing System (UCS) Fabric Interconnects (FI’s).

Tip: Raadpleeg voor meer informatie over poortkanalen en trunking de juiste poort-kanaal- en trunking-configuratiehandleidingen.

Poortkanaalgids: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_portchannels.html

Trunking Guide: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/mds9000/sw/8_x/config/interfaces/cisco_mds9000_interfaces_config_guide_8x/configuring_trunking.html

Alle MDS-switches kunnen meerdere fysieke koppelingen via poortkanalen naar één virtuele link samenvoegen, evenals transport van meerdere Virtual Storage Area Networks (VSAN’s) via een link met de trunking-functie wanneer aangesloten op een ander Cisco-apparaat.

Om te onderhandelen over havenkanalen en trunking links, gebruiken MDS-switches uitwisselingsparameters (EVP) om te communiceren over peer ports in een Inter-Switch Link (ISL). Een deel van het ISL onderhandelingsproces verifieert dat de peer een apparaat van Cisco met de Organisationele Unieke Identifier van de peer (OUI) is.

Als de OUI van een Cisco switch niet in de OUI-database van de peer als Cisco OUI vermeld is, kan de link niet verschijnen wanneer toegevoegd aan een poortkanaal of als trunking op de interface is ingeschakeld.

Probleemoplossing voor MDS-trunking/poort-kanaals links die niet naar voren komen

Als de link in een poortkanaal is, controleert u de actieve geconfigureerde havenkanaalinterface-modus.

MDSswitch# show run interface port-channel 1

...

interface port-channel1

channel mode active      <<<<

Als de link is aangesloten op een N_Port Virtualization (NPV) switch, net zoals een FI, controleer dan de NPIV en de 40 kanaalboomstam optie functies zijn ingeschakeld.

MDSswitch# show feature | include npiv

npiv 1 enabled

MDSswitch# show feature | include fport

fport-channel-trunk 1 enabled

Als de link trunking is, controleer dan of het trunking protocol mondiaal is ingeschakeld.

MDSswitch# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Controleer of trunking op de interface is ingeschakeld.

MDSswitch# show interface port-channel 1

port-channel1 is down (No operational members)

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

Admin port mode is auto, trunk mode is on <<<<

Als de link op 8 Gbps is aangesloten, zorg er dan voor dat het vulpatroon of het vulwoord hetzelfde wordt ingesteld voor beide zijden van de link. Standaard gebruiken de MDS-, N5K/N6K- en UCS FI 6300-series-apparaten ARBF. N9K en UCS FI 6400 reeksen steunen slechts IDLE als het 8G vulpatroon.

Gebruik deze opdracht om het huidige vulpatroon op MDS/N5K/N6K-interfaces x/y te bevestigen:

groef x toont interne Flickpoort y port-info van hardware | i VULLEN

MDSswitch# slot 1 show hardware internal fcmac port 2 port-info | i FILL

FILL_WORD(raw) : ARBFF (0xbc94ffff)

Opmerking: De uitvoer op Nexus-switches kan 0x0 (interface niet omhoog op 8 Gbps), 0xBC94FFFF (ARBF) of 0xBC95B5B5 (IDLE) zijn.

Wanneer een N9K of UCS FI 6400 op een apparaat wordt aangesloten dat ARBFF door standaard gebruikt, moet u de interface op het aangesloten apparaat configureren om IDLE te gebruiken.

MDSswitch# conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

MDSswitch(config)# interface fc1/2MDSswitch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

Op UCS FI 6300 Series ziet u het vulpatroon van FC-uplinks en geconfigureerd in UCS Manager (UCS Manager) op SAN > SAN Cloud > Fabric > Uplink FC-interfaces > FC-interface x/yin het tabblad General.

Verifiëren

Symptomen

- Interfaces komen op als één poort met trunking-gehandicapten, maar niet in een havenkanaal.

- Een enkele interface is niet uitgerust met trunking.

- Wanneer in een haven-kanaal of toegevoegd aan een havenkanaal, worden de interfaces onmiddellijk foutloos gehandicapt.

Logberichten

Opmerking: Het is mogelijk dat de switch OUI niet aanwezig is in de OUI database van de peer aan één of beide kanten van een link. Beide kanten moeten worden onderzocht.

Voor MDS- en Nexus-switches:

De switch zonder de OUI van de peer in zijn OUI database registreert "fysieke flogi verworpen, wachten op de havenmodus" en "PPE_SYNC" fouten.

MDSswitch# show flogi internal event-history errors | include reject previous 1 next 1

...

10) Event:E_DEBUG, length:124, at 727676 usecs after Tue May 14 17:44:47 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

11) Event:E_DEBUG, length:124, at 661821 usecs after Tue May 14 17:44:39 2013

[102] fs_fc2_msg_flogi: ifindex[0x12ae000] pwwn[xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx] physical flogi rejected, waiting for the port mode

12) Event:E_DEBUG, length:73, at 772303 usecs after Tue May 14 17:43:11 2013

[102] fs_flogi_send_flogi_reject: mts_q == 0, ifindex 0x12ae000, port 0x0

MDSswitch# show port internal event-history errors | include EPP previous 1 next 1

...

19) Event:E_DEBUG, length:48, at 465145 usecs after Tue May 14 17:44:49 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

...

27) Event:E_DEBUG, length:48, at 280537 usecs after Tue May 14 17:44:43 2013

[102] epp_ac_accept_sync: Error sending EPP_SYNC

Om de interface van de fouten te bevestigen, vertaalt u de index met de interface-snmp-ifindexen en filter door de index in de foutmelding. Het voorbeeld gebruikt de ifindex 12ae000 die gevonden is in de how flogi interne gebeurtenis-geschiedenisfouten.

MDSswitch# show interface snmp-ifindex | include 12ae000

fc6/47 0019587072 (00012ae000)

Voor UCS FI’s: FI zonder de OUI van de peer in zijn OUI database records "PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE" en "port fcx/y probeert vf tagging op non-cisco switch" fouten.

UCS(nxos)# show port internal event-history errors

1) Event:E_DEBUG, length:117, at 225850 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pi_fsm_port_attr_change_init: Ifindex (fc1/47)0x102e000, Err disabled event (PI_FSM_EV_PORT_CONFIG_FAILURE)0xd7

2) Event:E_DEBUG, length:100, at 222587 usecs after Wed Aug 1 10:18:26 2018

[102] pm_process_fport_vf_tagging_capability: port fc1/47 attempting vf tagging on non-cisco switch

OUI-database

Haal de OUI uit elke switch. OUI is het derde, vierde en vijfde deel van de World Wide Name (WWN).

peer-switch# show wwn switch

Switch WWN is xx:xx:00:2a:6a:xx:xx:xx

In dit voorbeeld is de switch OUI 0x002A6A.

Controleer de OUI database van de switch op de OUI van de peer switch. Als de opdracht geen uitvoer heeft, is OUI niet aanwezig in de database.

MDSswitch# show wwn oui | include 0x002a6a

MDSswitch#

Opmerking: UCS FI's ondersteunen de manier waarop we ons doel hebben bereikt niet. Raadpleeg tabel 1 en tabel 2 om te zien wanneer OUI's aan de FI OUI-database zijn toegevoegd.

Werken rond

Switch OUI-databases worden bijgewerkt via switch-software-upgrades. Totdat een switch kan worden bijgewerkt naar een softwareversie met een OUI-database die de OUI van de peer switch bevat, gebruikt u enkele links die buiten poortkanalen zijn geconfigureerd met trunking uitgeschakeld.

De opdracht van <hex oui> op MDS en Nexus switches kan Cisco OUI's handmatig aan de OUI-database van de switch toevoegen.

Op MDS-switches is deze optie beschikbaar in NX-OS versie 7.3(0)D1(1) en hoger.

Op Nexus 5K/6K switches werd deze optie toegevoegd in NX-OS versie 7.3(3)N1(1) en hoger.

Voor Nexus 9000 switches op NX-OS 7.x is deze optie beschikbaar in NX-IS versie 7.3(1)N1(1) en hoger.

Op Nexus 9000 switches van andere versies van NX-OS, is deze optie beschikbaar in NX-OS versie 9.3(3)en hoger.

Example: MDSswitch# configure terminal

MDSswitch(config)# wwn oui 0x0000fc

MDSswitch# show wwn oui

OUI Vendor Default/Static

----------------------------------------------------

0x0000fc Cisco Static

Nexus 9000 switches op ACI-afbeeldingen kunnen een OUI aan de bibliotheek toevoegen in de aanlooptijd vanaf APIC in 15.0(1k) en hoger.

OUI-databases toevoegingen

Tabel 1.1. MDS OUI Database Addities

OUI

Software die OUI bevat

0x547FEE

Alle versies van NX-OS 5.0(1) en hoger.

0x00351A

0x003A7D

0x004268

0x0062EC

0x00788

0x00c164

0x00c88B

0x00F28B switch

0x00FEC8

0x046273

0x188B9D

0x5897BD

0 x 580 AC78

0x5C838F

0x64F69D-software

0x70E-422

0x80E-10D switch

0x84B261

0x84B802

0xA46C2A-software

0xCC167E

0xCC46D6

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4A5D

NX-OS 5.x bij 5.2(8h) en hoger.

NX-OS 6.x bij 6.2(17) en hoger.

NX-OS 7.x bij 7.3(1)D1(1) en hoger.

Alle versies van NX-OS 8.3(1) en hoger.

0x0018B(A)

0x001B54-X

0x00255

0x023 W AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4-software

0x108TC-F

0x18EF63-software

0x1CDF0F

0x40539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B switch

0xF02572

0xF866F2-software

Alle versies van NX-OS 5.2(6) en hoger.

0x50879

0x58F39C switch

0 x 7426 AC-voeding

0x7C0ECE

0x810DFC

0x88F031

0x8C604F

0xA0ECF9

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05-software

0xF8C288

0xFC5B39

Alle versies van NX-OS 6.2(11) en hoger.

0x000831

0x003A9C

0x74A02F

0xD0A5A6

NX-OS 5.x bij 5.2(8g) en hoger.

NX-OS 6.x bij 6.2(11c) en hoger.

Alle versies van NX-OS 7.3(1)D1(1) en hoger.

0x70EA1A

0xC4F7D5

Alle versies van NX-OS 8.4(2) en hoger.

0x00FD22-software

0x10B3D5

0x10B3D6

0x4C710D-software

0xC4B239

0xD4E8

NX-OS 6.x bij 6.2(33) en hoger.

Alle versies van NX-OS 8.4(2) en hoger.

0xDC774C switch

NX-OS 8.4(x) bij 8.4(2c) en hoger.

NX-OS 9.x bij 9.2(1) en hoger.

0x3C13CC

0x4CE176

Te bepalen

Tabel 1.2. Nexus 5000/5500/5600/6000 OUI-databases met toevoegingen

OUI

Software die OUI bevat

0x002A6A

0x00DEFB

0x8C604F

NX-OS 5.1 bij 5.1(3)N2(1) en hoger.

NX-OS 5.2 bij 5.2(1)N1(4) en hoger.

Alle versies van NX-OS 6.0(2)N1(2) en hoger.

0x50EB1A

0x9371D5

Alle versies van NX-OS 7.3(7)N1(1) en hoger.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C switch

Alle versies van NX-OS 7.3(10)N1(1) en hoger.

Tabel 1.3. Nexus 9000 OUI database-toevoegingen

OUI

Software die OUI bevat

0x000831

0x001086

0x024F

0x0027E3

0x002A10

0x002C8

0x00351A

0x003A7D

0x003A99

0x003A9C

0x004268

0x005D73

0x0062EC

0x006BF1

0x00788

0x081C4-camera

0x0090FA

0x00A2E-software

0x00A38E

0x00A6CA

0x00A742-software

0x00B771

0x00b75

0x00c164

0x00c88B

0x00D78F

0x00EABD

0x00F28B switch

0x00F-663

0x00FCBA

0x00FEC8

0x04310

0x046273

0x0896AD

0x1005 CA

0x14F0C5

0x180-90

0x188B9D

0x18E728-X

0x1C6A7A

0x286F7F

0x28AC9E

0x2C27D7

0x2C311

0x2C44FD-software

0x2C5A0F

0x2C-D

0x380E4D

0x3890A5

0x3C08F6

0x3C4A92

0x40017A

0x40CE24

0x403A7

0x4C776D

0x500F80

0x502FA8

0x5061BF

0x50879

0x54A274-software

0x58971E switch

0x5897BD

0 x 580 AC78

0x58F39C switch

0x5C838F

0x641.225

0x64A0E7

0x64F69D-software

0x68BDAB

0x6C9CED

0x6CB2AE

0x700F6A

0x70695A

0x70708B

0x7079B3

0x707DB9

0x70DB98

0x70 DF2F

0x70E-422

0 x 7426 AC-voeding

0x74A02F

0x74A2E6

0x780CF0

0x7825D

0x78BAF9

0x78DA6E

0x78E3B5

0x7C0ECE

0x7C69F6

0x80E-10D switch

0x843DC6

0x8478AC-voeding

0x84B261

0x84B802

0x810DFC

0x885A92

0x88F031

0x8CB64F

0xA0239F

0xA03D6F

0xA09351

0xA0E0AF

0xA0ECF9

0xA4-X11

0xA46C2A-software

0xA80C0D

0xA89D21

0xA8B1D4

0xB02680

0xB08BCF

0xB0AA77

0xB41489

0xB4DE31

0xB83861

0xBADBAD

0xBC26C7

0xC0626B switch

0xC067AF

0xC08C60-software

0xCC167E

0xCC46D6

0xCE90D1-software

0xD072DC-software

0xD0A5A6

0xD46D50-software

0xD867D9

0xD8B190

0xE00EDA

0xE4A5D

0xE4C722

0xE 865-49

0xE8B748

0xE8B70

0xEC3091

EG4476

0xECB1D

0xECC882

0xF02572

0xF07F06

0xF40F1B

0xF44E05-software

0xF45FD4-software

0xF4C1-AC

0xF4CFE2

0xF4xBE6

0xF80B-CB

0xF866F2-software

0xF8C288

0xFC5B39

0xCFBFB

Alle versies van NX-OS 9.2(4) en hoger.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C switch

Alle versies van NX-OS 10.1(2) en hoger.

Tabel 1.4. UCS FI OUI database-toevoegingen

OUI

Software die OUI bevat

0x0018B(A)

0x001B54-X

0x00255

0x023 W AC

0x002498

0x0024F7

0x002651

0x002698

0x002A6A

0x00DEFB

0x04C5A4-software

0x108TC-F

0x18EF63-software

0x1CDF0F

0x40539

0x68BDAB

0x8C604F

0x8CB64F

0xA8B1D4

0xB41489

0xC0626B switch

0xF02572

0xF866F2-software

Bundelsoftware 2.x bij 2.2(8j) en hoger.

Bundelsoftware 3.x bij 3.1(3b) en 3.1(3h) en hoger.

Bundelsoftware 3.2(3d) en hoger.

0x002651

Bundelsoftware 2.x bij 2.2(8j) en hoger.

Bundelsoftware 3.x bij 3.1(3h) en hoger.

Bundelsoftware 3.2(3d) en hoger.

0x025B5

0xA4-X11

Bundelsoftware 3.x bij 3.1(3h) en hoger.

Bundelsoftware 3.2(3d) en hoger.

0x000831

0x003A9C

0xD0A5A6

Bundelsoftware 3.x om 3.2.2(3h) en hoger.

Alle versies van bundelsoftware op 4.0(1x).

Bundelsoftware op 4.0(2b) en hoger.

0x6400F1-software

Bundelsoftware 3.3(5b) en hoger.

0x00EAB

0x0476B0

0x24169D

0x34ED1B

0x3C510E

0x4CE175-software

0x4CE176

0x5CA62D-software

0x6C310E

0x70EA1A

0x7C210E

0x7CAD4F

0x9077E-E

0xA0B439

0xA4530E-X

0xAC3A67

0xAC4A67

0xBC5A56

0xC104FE

0xC4F7D5

0xCC7F76

0xE41F7B

Bundelsoftware 4.1(3a) en hoger.

0xAC7A56

Bundelsoftware 4.1(2a) en hoger.

0x3C13CC

0x4CE176

0xDC774C switch

Bundelsoftware 4.2(1d) en hoger.

Caveats

Cisco bug-ID CSCut41864 - poortcrashes bij interface > 64 voor NPV-NPIV-verbindingen

Cisco bug-ID CSCuz52695 - UCS FI FC-uplinks fout Uitschakelen Direct Connected NPV op MDS9396S

Cisco bug-ID CSCvp95480 - 6454 FI - toegestane WXN-adressen beperken tijdens UCSM-configuratie (multicast adres vermijden)

Er zijn meerdere insecten gedeponeerd om OUI's vast te leggen die ontbreken in de OUI-bibliotheken van switches. Zij omvatten:

MDS/UCS-bits

Cisco bug-ID CSCtr01652- Add N7K OUIs to liboui's lijst met herkende Cisco OUIs. MDS.

MDS/N5K/N6K-boeien

Cisco bug-ID CSCty4686- Add MAC OUI "002a6a", "8c604f", "00defb" voor 5k/UCS-FI

MDS-bits

Cisco bug-ID CSCta97375 - GLDN:SABER: Saber oui wordt niet herkend als cisco oui 547FEE.

Cisco bug-ID CSCur4218 - Add MiniUCS FI OUI’s aan liboui's lijst met herkende Cisco OUI’s

Cisco bug ID CSCuz1494 - FC-poortkanaal werkt niet met peer UCS OUI 00:c8:8b

Cisco bug-ID CSCu3717 - Voeg onze Is toe 00:3a:9c, 00:08:31, d0:a5:a6 aan standaard-OUI-lijst

Cisco bug-ID CSCu26045 - Add MiniUCS FI OUI 0x74a02f aan MDS-lijst van herkende Cisco OUI’s

Cisco bug-ID CSCvx67383 - MDS poort-kanaal naar ACI LEAF N9K met switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) niet in of stam

Cisco bug-ID CSCvx49403 - poorts-kanaals met Cisco switch OUI 0xDC74C komt niet omhoog of naar de romp.

Cisco bug-ID CSCvr60193 - Voeg OUI C4:F7:D5 toe aan de standaard-OUI lijst

Cisco bug-id CSCvp1978- MDS 9000 Add OUI 70:EA:1A to OUI Library

Cisco bug-ID CSCvt28351 - Voeg zes UI's toe aan de standaard-OUI lijst

Cisco bug-ID CSCvw14504 - Voeg OUI 0x4CE176 toe aan OUI-database - poortkanalen en trunking die niet werken met OUI 0x4CE176

Cisco bug-ID CSCvx67383 - MDS poort-kanaal naar ACI LEAF N9K met switch OUI 0x3C13CC (3C:13:CC) niet in of stam

N5K6K Bugs

Cisco bug-ID CSCvx72821 - poorts-kanaals met Cisco switch OUI 0xDC74C of 0x4CE176 of 0x3C13CC is niet in de lucht of in de boomstam aanwezig.

Cisco bug-ID CSCvp5481 - Kan geen San Port-kanaal tussen UCS en Nexus 56128p maken

N9K Bugs

Cisco bug-ID CSCvp21786 - Nexus 9000:: kan F-mode niet tussen MDS en N9K omhoog brengen in SAN-poorts-kanaal of trunking

Cisco bug-ID CSCvx68507 - poorts-kanaals met Cisco switch OUI 0xDC74C of 0x4CE176 of 0x3C13CC komt niet in de bak of de romp.

UCS Bugs

Cisco bug-ID CSCvk63036 - UCS ontbrekende OUI 003a9c, 000831, d0a5a6 — Voorkomt FC/FCoE-poortkanaal door formatie

Cisco bug ID CSCv70634 - UCS FI moet extra N9K OUI's toevoegen

Cisco bug-ID CSCvx68517 - poorts 10-kanaals met Cisco switch OUI 0xDC74C of 0x4CE176 of 0x3C13CC komt niet in de bak of de romp. Cisco bug-id