Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Configureren

MDS 9509 die NX-OS softwarerelease 6.2(9)S uitvoeren

MDS 9148 die NX-OS softwarerelease 6.2(9)S uitvoeren

Netwerkdiagram

F-poorts kanaal-stam van MDS 9148 (NPV) naar MDS 9509 (NPIV)

Topologie

Verifiëren

MDS 9509

MDS 9148

Problemen oplossen

VSAN(s)'s blijven bestaan bij initialiseren

PPE FOUTMELDING

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een F-poorts kanaal-stam van een MDS 9500 (Multilayer Data Switch) kunt configureren die draait met de functie N_Port ID Virtualization (NPIV) op een MDS 9148 die de functie N_Port Virtualization (NPV) runt.

F-poorts-kanaaltrunks maken het mogelijk dat de wasvoorschriften van de NPV-switch over het poortkanaal worden gevirtualiseerd. Dit biedt een niet-verstorende redundantie als de afzonderlijke koppelingen van de leden falen. De individuele koppelingen worden standaard gedeeld in de snelheidsmodus, maar kunnen ook in de snelheidsmodus worden gebruikt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- N_Port-virtualisatie

- Fibre Channel

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- MDS 9509 met NX-OS softwarerelease 6.2(9)S

- Sleuf 2 - DS-X9148 - 48-poorts 1/2/4 Gbps FC-module

- 4 sleuven - DS-X9124 - 24-poorts 1/2/4 Gbps FC-module

- MDS 9148 met NX-OS softwarerelease 6.2(9)S

Dit document is gebaseerd op deze functies:

- NPV en NPIV zijn toegevoegd aan SAN-OS softwarerelease 3.3

- Functie Fibre Channel-stam is toegevoegd aan NX-OS softwarerelease 4.1(3)S

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Opmerkingen:

Alle interfaces moeten in hetzelfde Virtual Storage Area Network (VSAN) worden geplaatst. In dit voorbeeld wordt VSAN 1 gebruikt.

Het is een goede praktijk om de leden interfaces op verschillende lijnkaarten te verdelen.

"omschakeling op de snelheidsmodus speciaal" is optioneel. Standaard kunnen Trunking F (TF) poortinterfaces actief zijn in snelmodus gedeeld indien gewenst. Als de bandbreedte op de poortgroep beschikbaar is, kunnen ze worden ingesteld met de opdracht gericht op de switchpoort-rate-mode. U kunt de show port-resources module x opdracht invoeren om de poortgroepen en beschikbare bandbreedte op elk te zien.

MDS 9509 die NX-OS softwarerelease 6.2(9)S uitvoeren

feature fport-channel-trunk

feature npiv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode F

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

interface fc2/2

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc4/8

switchport rate-mode dedicated

switchport mode F

channel-group 1 force

no shutdown

MDS 9148 die NX-OS softwarerelease 6.2(9)S uitvoeren

Opmerkingen:

Alle poorten op een 9148 zijn toegewijd (full-rate modus), dus er is geen configuratie nodig op de 9148 om toegewijd te zijn. In feite wordt de opdracht "Switch Rate-Mode" automatisch toegevoegd en kan deze niet worden gewijzigd.

"function-channel-boomstam" hoeft niet te worden geconfigureerd op MDS NPV-switches.

Een verandering in de NPV modus wisst de huidige configuratie en start de switch opnieuw op in de NPV modus.

feature npv

interface port-channel 1

channel mode active

switchport mode NP

switchport trunk allowed vsan 1

switchport trunk allowed vsan add 20

switchport rate-mode dedicated

switchport trunk mode on

interface fc1/2

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

interface fc1/14

switchport mode NP

switchport trunk mode on

port-license acquire

channel-group 1 force

no shutdown

Netwerkdiagram

F-poorts kanaal-stam van MDS 9148 (NPV) naar MDS 9509 (NPIV)

Topologie

MDS 9509 informatie over de module:

mds9509# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

2    48     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9148           ok

4    24     1/2/4 Gbps FC Module                DS-X9124           ok

5    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    active *

6    0      Supervisor/Fabric-2                 DS-X9530-SF2-K9    ha-standby

MDS 9148 moduleinformatie:

mds9148# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    48     1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3        DS-C9148-K9-SUP    active *

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

De Output Interpreter Tool (alleen voor geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde opdrachten met show. Gebruik de Output Interpreter Tool om een analyse te bekijken van de output van de opdracht show.

MDS 9509

Deze opdracht geeft aan dat port-channel 1 twee operationele poorten heeft.

mds9509# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc4/8

Deze opdracht toont het poortkanaal en alle aangesloten interfaces. De eerste operationele poort (FOP) is aangegeven met een sterretje:

mds9509(config-if)# show port-channel data

port-channel1

Administrative channel mode is active

Operational channel mode is active

Last membership update succeeded

First operational port is fc4/8

2 ports in total, 2 ports up

Ports:   fc2/2    [up]

fc4/8    [up] *

Deze opdracht laat zien dat de interface port-channel 1 staat voor "trunking" (trunking) wat de gewenste status is.

Opmerking: VSAN's 1 en 20 zijn beide omhoog, wat aangeeft dat er poorten zijn in beide VSAN's die UP zijn op de 9148.

mds9509# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 112 bits/sec, 14 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 152 bits/sec, 19 bytes/sec, 0 frames/sec

25798 frames input, 1399932 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

23082 frames output, 1013152 bytes

0 discards, 0 errors

18 input OLS, 14 LRR, 29 NOS, 0 loop inits

17 output OLS, 0 LRR, 21 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc4/2

Member[2] : fc4/8

Interface last changed at Thu Mar  6 06:27:36 2014

Deze opdracht toont de twee lidstaten interfaces ook in de staat "trunking".

mds9509# show interface fc2/2, fc4/8

fc2/2 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:42:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 0 bits/sec,0 bytes/sec, 0 frames/sec

31 frames input,4476 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

30 frames output,4224 bytes

0 discards,0 errors

3 input OLS,3  LRR,7 NOS,0 loop inits

5 output OLS,0 LRR, 4 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters  :never

fc4/8 is trunking

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:c8:00:0d:ec:20:ba:00

Admin port mode is F, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TF

Port vsan is 1

Speed is 4 Gbps

Rate mode is dedicated

Transmit B2B Credit is 32

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

admin fec state is down

oper fec state is down

Belongs to port-channel1

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec,1 bytes/sec, 0 frames/sec

45855 frames input,1934340 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

23018 frames output,1115304 bytes

0 discards,0 errors

8 input OLS,5  LRR,8 NOS,0 loop inits

7 output OLS,0 LRR, 6 NOS, 0 loop inits

16 receive B2B credit remaining

32 transmit B2B credit remaining

32 low priority transmit B2B credit remaining

Last clearing of "show interface" counters 2w 1d

MDS 9148

Deze opdracht geeft aan dat port-channel 1 twee operationele poorten heeft.

mds9148# show port-channel summary

------------------------------------------------------------------------------

Interface                 Total Ports        Oper Ports        First Oper Port

------------------------------------------------------------------------------

port-channel 1                 2                 2                  fc1/2

Deze opdracht laat zien dat de interface port-channel 1 staat voor "trunking" (trunking) wat de gewenste status is.

Opmerking: VSAN's 1 en 20 zijn beide omhoog, wat aangeeft dat er poorten zijn in beide VSAN's die UP zijn op de 9148.

mds9148# show int po1

port-channel 1 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 24:01:00:0d:ec:fc:40:c0

Admin port mode is NP, trunk mode is on

snmp link state traps are enabled

Port mode is TNP

Port vsan is 1

Speed is 8 Gbps

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,20)

Trunk vsans (up)                       (1,20)

Trunk vsans (isolated)                 ()

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 32 bits/sec,4 bytes/sec, 0 frames/sec

688 frames input,91096 bytes

0 discards,0 errors

0 invalid CRC/FCS,0 unknown class

0 too long,0 too short

661 frames output,89080 bytes

3 discards,0 errors

14 input OLS,0  LRR,0 NOS,0 loop inits

32 output OLS,29 LRR, 14 NOS, 0 loop inits

Member[1] : fc1/2

Member[2] : fc1/14

Interface last changed at Thu Mar  6 18:48:57 2014

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Als het havenkanaal niet verschijnt, bekijk dan deze informatie:

Een poort kan alleen worden ingesteld als lid van een statisch PortChannel-systeem als deze configuraties hetzelfde zijn in de poort en PortChannel:

- Speed

- Modus

- Snelheidsmodus

- Port VSAN

- Trunkmodus

- Toegestaan VSAN-lijst of VF-ID lijst

Configureer de poort niet in een poortkanaal en controleer of het aankomt.

Zie Poortkanalen configureren voor meer informatie.

VSAN(s)'s blijven bestaan bij initialiseren

VSAN's tonen aan dat ze initialiseren als er geen interfaces zijn, die FLOGI's op die VSAN's hebben aangesloten op MDS 9148. Als de VSAN op het Port-Channel is geactiveerd, blijft de VSAN-accelerator omhoog als de laatste resterende poort in de VSAN op de MDS 9148 is ingedrukt.

PPE FOUTMELDING

Zorg ervoor dat het hoofdprotocol (PPE) is ingeschakeld. Deze functie mag nooit worden uitgeschakeld:

rtp-san-34-15-9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled

Als het protocol is uitgeschakeld, schakelt u het opnieuw in:

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is disabled

mds9509(config)# trunk protocol

mds9509(config)#

mds9509(config)# show trunk protocol

Trunk Protocol is enabled