Inhoud

Inleiding

Topologie

Beperkingen in Cisco NX-OS softwarereleases

Cisco NX-OS softwarerelease 5.2(8)E

Cisco NX-OS softwarereleases eerder dan 5.2(6)

Test 1: Langzame poortemulatie met R_RDY vertraging van 150000us (1,5 seconden)

rtp-san-23-02-9148 FC1/13-poorts Connected met Sender

Interfacetellers - FC1/13

Toon hardware interne fouten - FC1/13

tonen van hardware interne pakketstroom - FC1/13

Laat hardware-interne pakketjes met verbroken redenen zien - FC1/13

interne hardwarestatistieken tonen - FC1/13

houtregistratie aan boord van foutmeldingen - fc1/13

show logging on board flow-control timeout-drups - fc1/13

proces-credit-loss-events - FC1/13

systeem interne snmp credit-not-available tonen - fc1/13

sleuf 1 toont interne FCmac-poort 13 statistieken

sleuf 1 toont interne FC-mac poort 13 error-statistics

sleuf 1 toont hard intern krediet-info poort 13

Sleuf 1 toont poort-configuratie interne link-gebeurtenissen

rtp-san-23-02-9148 FC1/25-poorts aangesloten op langzaam afvoerapparaat

Interfacetellers - FC1/25

Toon hardware interne fouten - FC1/25

tonen van hardware interne pakketstroom - FC1/25

Laat hardware-interne pakketjes met verbroken redenen zien - FC1/25

interne hardwarestatistieken tonen - FC1/25

houtregistratie aan boord van foutmeldingen - fc1/25

show logging on board flow-control timeout-drups - fc1/25

proces-credit-loss-events - FC1/25

systeem interne snmp credit-not-available tonen - fc1/25

sleuf 1 toont interne FCmac poort 25 statistieken

sleuf 1 toont interne FEC-mac poort 25 error-statistics

sleuf 1 toont harde interne kredietinfo poort 25

Sleuf 1 toont poort-configuratie interne link-gebeurtenissen

Test 2: Poortmonitor - Langzame poortemulatie met R_RDY Vertraging van 150000us (1,5 seconden)

Standaard trage afvoerbeleid

Beleid maken

Herhaal test

Drempelbeheer bekijken

Bijlage

Tegendefinities

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

FCP_CNTR_TM_TIMEOUT_DROP

FCP_CNTR_TM_TIMEOUT

FCP_CNTR_TM_NORMAL_DROP

B2B-kredietovergangen van nul overdragen

B2B-kredietovergangen van nul ontvangen

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LR

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0

FCP_CNTR_TM_TBBZ_CHx - x is 0 of 1

FCP_CNTR_LR_IN

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

MDS 9148 biterere informatie

MDS 9148 opdrachten voor gesnelde pakketten

Opdrachtset uitgegeven

Inleiding

Dit document beschrijft de opdrachten en tellers die toenemen op een Cisco MDS 9148 meerlaagse fabricswitch met een apparaat dat R_RDY-signalen van de switch behoudt. Dit wordt gewoonlijk een langzaam afvoerapparaat genoemd. MDS 9148 is ook wel Saber.

Er werden twee tests uitgevoerd:

1. Langzame poortemulatie met R_RDY vertraging van 150000us (1,5 seconden)

2. Poortmonitor - trage poortemulatie met R_RDY vertraging van 150000us (1,5 seconden)

Opmerkingen:

Gebruik het Opdrachtupgereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer informatie te verkrijgen over de opdrachten die in dit document worden gebruikt.

De Output Interpreter Tool (alleen voor geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde opdrachten met show. Gebruik de Output Interpreter Tool om een analyse te bekijken van de output van de opdracht show.

Topologie

Alle poorten zijn 4 Gbps.

Single MDS 9148 switch running NX-OS 5.2(8)

172.18.121.30

Agilent 103/3--fc1/13 rtp-san-23-02-9148  fc1/25--Agilent 103/2

fcid 0xe20200               NX-OS 5.2(8)                           fcid 0xe20300

Traffic------------------------------------------------------> slow drain device

rtp-san-23-02-9148# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Documents: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9372/

tsd_products_support_series_home.html

Copyright (c) 2002-2012, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyrights to certain works contained herein are owned by

other third parties and are used and distributed under license.

Some parts of this software are covered under the GNU Public

License. A copy of the license is available at

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software

BIOS:      version 1.0.19

loader:    version N/A

kickstart: version 5.2(8)

system:    version 5.2(8)

BIOS compile time:       02/01/10

kickstart image file is: bootflash:///m9100-s3ek9-kickstart-mz.5.2.8.bin

kickstart compile time:  12/25/2020 12:00:00 [12/07/2012 19:48:00]

system image file is:    bootflash:///m9100-s3ek9-mz.5.2.8.bin

system compile time:     11/9/2012 11:00:00 [12/07/2012 20:47:26]

Hardware

cisco MDS 9148 FC (1 Slot) Chassis ("1/2/4/8 Gbps FC/Supervisor-3")

Motorola, e500v2  with 1036300 kB of memory.

Processor Board ID JAF1406ASTK

Device name: rtp-san-23-02-9148

bootflash:    1023120 kB

Kernel uptime is 4 day(s), 23 hour(s), 10 minute(s), 33 second(s)

Last reset at 26277 usecs after  Fri Jan  4 20:08:48 2013

Reason: Reset due to upgrade

System version: 5.2(1)

Service:

rtp-san-23-02-9148#

Beperkingen in Cisco NX-OS softwarereleases

Cisco NX-OS softwarerelease 5.2(8)E

Deze opdrachten werken niet. Zie Cisco Bug ID CSCud98114, "MDS9148 -show logging on board flow-control request-timeout - syntax err." Deze bug is in Cisco NX-OS softwarerelease 6.2(1) en hoger aangetroffen.

- show logging on board flow-control request-timeout

- toont houtkap op het bord

- show logging on board flow-control pauze-gebeurtenissen

- show logging on board flow-control timeout-drops - Deze opdracht werkt maar retourneert een syntax error.

Deze tellers zijn vermeld in de FC-mac tellers, maar komen niet voor in de foutmelding aan boord van de mislukking (OBFL). Zie Cisco-bellenid CISCOud93587, "MDS 9148 OBFL bevat geen FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO." Dit probleem is nog niet opgelost.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Het langzame afvoeren van de poortcontrole beleid bevat geen belastingkrediet-niet-beschikbaar. Als u probeert deze teller te configureren verschijnt de foutmelding "Deze teller wordt niet ondersteund op dit platform". Geen Simple Network Management Protocol (SNMP)-traps worden verzonden en de systeeminterne snmp credit-not-available opdracht geeft niets terug.

Cisco NX-OS softwarereleases eerder dan 5.2(6)

Deze tellers worden niet gegenereerd. Zie Cisco-bellenid CSCts04123, "Trage afvoerondersteuning voor Atlantische Oceaan/sabre." Deze bug is in Cisco NX-OS softwarerelease 5.2(6)E en later gezet.

- FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Test 1: Langzame poortemulatie met R_RDY vertraging van 150000us (1,5 seconden)

Dit is de procedure voor een trage poortemulatietest met een R_RDY-vertraging van 150000us (1,5 seconden).

FC1/13 is de poort die is aangesloten op de zender, en fc1/25 is de poort die is aangesloten op langzaam afvoerapparaat

Er werd maar één test uitgevoerd.

1. Geef eerste reeks opdrachten uit.

2. Start Agilent-verkeer 103/3 > 103/2.

3. Laat het ongeveer 30 seconden draaien.

4. Stel een aantal opdrachten uit op rtp-san-23-02-9148.

5. Wacht 30 seconden.

6. Stel een aantal opdrachten uit op rtp-san-23-02-9148.

7. Stoptest

8. Hieronder staan technische details.

rtp-san-23-02-9148 FC1/13-poorts Connected met Sender

Interfacetellers - FC1/13

Deze opdrachten zijn afgegeven:

show interface fc1/13

show interface fc1/13 counters

Dit zijn de eventuele wijzigingen:

teruggooi van input - 0

invoerOLS - 0

input LRR - 0

input NOS - 0

teruggooi van de productie - 0

OLS-uitvoer - 0

LRR-uitvoer - 0

output NOS - 0

B2B-kredietoverboekingen van nul - 0 - Geen verandering ten opzichte van vorige waarde

B2B-kredietoverboekingen van 0 - +7408

B2B-resterende krediet - 32 - Geen verandering ten opzichte van vorige waarde

B2B-resterende krediet - 128 - Geen verandering ten opzichte van vorige waarde

Opmerking: 'B2B-kredietoverboekingen van nul ontvangen' geeft de MDS aan die B2B-kredieten heeft ingehouden van het op FC1/13 aangesloten apparaat. Dit maakt het mogelijk dat de ontvangen B2B-crediteringen naar nul worden overgeheveld, waardoor het aangesloten apparaat niet kan verzenden als het op nul staat. Merk op dat er geen indicatie is van de tijd in deze teller. In feite oefent dit de achterdruk op de zender uit zodat het minder pakketten naar de MDS stuurt.

Toon hardware interne fouten - FC1/13

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c

Opmerking: Dit geeft de MDS aan die B2B-credits heeft ingehouden van het op FC1/13 aangesloten apparaat voor ten minste 100 ms. Dit is in feite het toepassen van achterdruk op de zender zodat het minder pakketten naar de MDS stuurt.

tonen van hardware interne pakketstroom - FC1/13

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/13.

Laat hardware-interne pakketjes met verbroken redenen zien - FC1/13

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/13.

interne hardwarestatistieken tonen - FC1/13

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 13 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ     0x2b61       +0x2b61

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES              0x2b61       +0x2b61

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS            0x16a9edc    +0x16a9edc

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                           0x1cf0       +0x1cf0

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                      0x2b61       +0x2b61

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                0x2b61       +0x2b61

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x1c2        +0x1c2

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x1f         +0x18

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

Opmerking: FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0 is hetzelfde als 'ontvangt B2B-kredietovergangen van nul'.

houtregistratie aan boord van foutmeldingen - fc1/13

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/13.

show logging on board flow-control timeout-drups - fc1/13

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/13.

proces-credit-loss-events - FC1/13

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/13.

systeem interne snmp credit-not-available tonen - fc1/13

Er zijn geen resultaten van toepassing op poort FC1/13. Zie de opmerking over het beleid voor trage afvoer van havenmonitoren.

sleuf 1 toont interne FCmac-poort 13 statistieken

Zie interne hardwarestatistieken - FC1/13.

sleuf 1 toont interne FC-mac poort 13 error-statistics

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 13 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 44, port(s): 13

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0xffffffff FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x1c2

sleuf 1 toont hard intern krediet-info poort 13

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 13

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Sleuf 1 toont poort-configuratie interne link-gebeurtenissen

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/13 aangezien er niets is gestegen of gedaald.

rtp-san-23-02-9148 FC1/25-poorts aangesloten op langzaam afvoerapparaat

Interfacetellers - FC1/25

Deze opdrachten zijn afgegeven:

show interface fc1/25

show interface fc1/25 counters

Dit zijn de eventuele wijzigingen:

teruggooi van input - 0

invoerOLS - 0

LR-ingang: +57

input NOS - 0

teruggooi van de productie - 3808

OLS-uitvoer - 0

LRR-uitvoer - 0

output NOS - 0

B2B-overboekingen van nul +224

B2B-kredietovergangen van nul +57

B2B-resterende krediet - 32 - Geen verandering ten opzichte van vorige waarde

B2B-resterende krediet - 127 - -1

Opmerking: "B2B-kredietovergangen van nul overdragen" geeft aan dat het aangesloten apparaat B2B-credits heeft achtergehouden van het op FC1/13 aangesloten apparaat. Dit maakt het mogelijk dat de MDS B2B-kredieten overdragen naar nul, waardoor de MDS niet in staat is deze haven te verzenden in de tijd dat het op nul staat. Merk op dat er geen indicatie is van de tijd in deze teller. In feite past het apparaat de achterdruk op MDS toe zodat het minder pakketten naar het aangesloten apparaat stuurt. Dit veroorzaakt rugdruk naar de verzendende poort FC1/13.

Toon hardware interne fouten - FC1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

show hardware internal fc-mac port 25 interrupt-counts

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Interrupt Counts for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

INTERRUPT                                                       COUNT    THRESH

_________                                                      ________  ______

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LRR                                       114       0

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SIG_IDLE                                       57       0

show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

Opmerking: Aangezien het aangesloten apparaat 1,5 seconden wacht, initieert de MDS het herstel van het kredietverlies op 1 seconde. Dit betekent het verzenden van een Link Reset (LR) en het krijgen van een Link Reset Response (LRR). Terwijl de poort op 0 Tx Credentials is, laat MDS pakketten voor deze interface vallen zoals weergegeven door de drie DROP tellers.

tonen van hardware interne pakketstroom - FC1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

show hardware internal packet-flow dropped

Module: 01      Dropped Packets: YES

-------- Dropped Packet Flow Details --------

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|    DEVICE NAME   |       PORTS      |            DROPPED COUNT            |

|                  |                  |      RX (Hex)    |      TX (Hex)    |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

|        Sabre-fcp |               25 |                0 |              ee0 |

+------------------+------------------+-------------------------------------+

Laat hardware-interne pakketjes met verbroken redenen zien - FC1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal packet-dropped-reason

show hardware internal packet-dropped-reason

Module: 01       Dropped Packets: YES

+-----------+---------------+-------------------+------------------------------+

|           |               |      DROPS        |                              |

|   PORTS   |  DEVICE NAME  |-------------------|          COUNTER NAME        |

|           |               | Rx(Hex) | Tx(Hex) |                              |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

|25         |Sabre-fcp      |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP      |

|           |               |    -    |EE0      |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP     |

|           |               |    -    |1dc0     |TOTAL                         |

+-----------+---------------+---------+---------+------------------------------+

interne hardwarestatistieken tonen - FC1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# show hardware internal statistics module 1

----------------------------------------

Hardware stats as reported in module 1

----------------------------------------

...

show hardware internal fc-mac port 25 statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                          COUNT    60 sec Delta

__________ ________                                   ___________  ____________

0x00000042 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_IG_XG_MUX_SEND_RRDY_REQ       0x39         +0x39

0x00000043 FCP_CNTR_MAC_CREDIT_EG_DEC_RRDY                   0x39         +0x39

0x00000061 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_FRAMES                0x39         +0x39

0x00000069 FCP_CNTR_MAC_DATA_RX_CLASS3_WORDS               0x2010       +0x2010

0x0000041d FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0                             0x39         +0x39

0x0000041f FCP_CNTR_RCM_FRAME_CNT_CH0                        0x39         +0x39

0x0000031b FCP_CNTR_RHP_FRM                                  0x39         +0x39

0x00000065 FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_FRAMES              0x1cba       +0x1cba

0x0000006d FCP_CNTR_MAC_DATA_TX_CLASS3_WORDS             0xee666c     +0xee666c

0x00000514 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH0                             0x70         +0x70

0x00000515 FCP_CNTR_TMM_TBBZ_CH1                             0x70         +0x70

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                         0xee0        +0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                             0xee0        +0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                        0xee0        +0xee0

0x00000533 FCP_CNTR_TMM_CH0                                  0x58         +0x51

0x00000534 FCP_CNTR_TMM_CH1                                0x2b61       +0x2b61

0x00000536 FCP_CNTR_TMM_LB                                   0x1f         +0x18

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                              0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                      0x23a        +0x23a

0xffffffff FCP_CNTR_LRR_IN                                   0x39         +0x39

0xffffffff FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT                           0x39         +0x39

Opmerking: Let op dat FCP_CNTR_RCM_TBBZ_CHx dezelfde is als 'B2B-kredietovergangen van nul overdragen'.

houtregistratie aan boord van foutmeldingen - fc1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard starttime 01/10/13-00:00:00 error-stats

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |57       |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |47       |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |38       |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_CREDIT_LOSS            |29       |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP       |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP        |1972     |01/10/13 20:35:51

...en zo verder ...

Opmerking: OBFL wordt elke tien seconden in dit platform bijgewerkt. In elk interval worden alle tellers die gestegen zijn opgenomen en de huidige waarden weergegeven. Dus FCP_CNTR_CREDIT_LOSS (herstel van kredietverliezen) steeg van 47 naar 57 in 10 seconden. Dit is precies zo omdat het hoogstens elke seconde wordt geïnitieerd als de MDS op 0 Tx-kredieten staat.

show logging on board flow-control timeout-drups - fc1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# show logging onboard flow-control timeout-drops

----------------------------

Supervisor Module:

----------------------------

Syntax error while parsing show logging onboard module 1 flow-control timeout-drops

Cmd exec error.

----------------------------

Module:  1

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE ID 127 DEVICE Sabre-fcp

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3808     |01/10/13 20:36:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3196     |01/10/13 20:36:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2584     |01/10/13 20:36:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1972     |01/10/13 20:35:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1360     |01/10/13 20:35:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |748      |01/10/13 20:35:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |136      |01/10/13 20:35:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3910     |01/10/13 20:11:51

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3638     |01/10/13 20:11:41

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |3026     |01/10/13 20:11:31

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |2414     |01/10/13 20:11:21

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1802     |01/10/13 20:11:11

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |1156     |01/10/13 20:11:01

fc1/25             |FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT            |544      |01/10/13 20:10:51

proces-credit-loss-events - FC1/25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# show process creditmon credit-loss-events

show process creditmon credit-loss-events

Module: 01      Credit Loss Events: YES

----------------------------------------------------

| Interface |  Total |          Timestamp          |

|           | Events |                             |

----------------------------------------------------

| fc1/25    |    512 | 1. Thu Jan 10 20:36:21 2013 |

|           |        | 2. Thu Jan 10 20:36:19 2013 |

|           |        | 3. Thu Jan 10 20:36:18 2013 |

|           |        | 4. Thu Jan 10 20:36:17 2013 |

|           |        | 5. Thu Jan 10 20:36:16 2013 |

|           |        | 6. Thu Jan 10 20:36:15 2013 |

|           |        | 7. Thu Jan 10 20:36:14 2013 |

|           |        | 8. Thu Jan 10 20:36:13 2013 |

|           |        | 9. Thu Jan 10 20:36:12 2013 |

|           |        |10. Thu Jan 10 20:36:11 2013 |

----------------------------------------------------

Opmerking: Dit toont een gedetailleerdere, op tijd afgestemde versie van wanneer de switch op herstel van kredietverliezen aanvoert.

systeem interne snmp credit-not-available tonen - fc1/25

Er zijn geen resultaten van toepassing op poort FC1/25. Zie de opmerking over het beleid voor trage afvoer van havenmonitoren.

sleuf 1 toont interne FCmac poort 25 statistieken

Zie interne hardwarestatistieken - FC1/25.

sleuf 1 toont interne FEC-mac poort 25 error-statistics

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hardware internal fc-mac port 25 error-statistics

* -----------------------------------------------------------------------------

* Port Error Statistics for device Sabre-fcp

* dev inst: 0, dev intf: 10, port(s): 25

*

ADDRESS     STAT                                                   COUNT

__________ ________                                           __________________

0x0000052d FCP_CNTR_TMM_NORMAL_DROP                                        0xee0

0x00000539 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT                                            0xee0

0x00000540 FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP                                       0xee0

0xffffffff FCP_CNTR_CREDIT_LOSS                                             0x39

0xffffffff FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO                                     0x23a

Opmerking: Dit is een goede eerste opdracht voor weergave van de belangrijkste tellers voor een trage afvoer. Deze bevat geen FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CHx en FCP_CNTR_TM_TBBZ_CHx, maar deze worden niet als fouten gezien.

sleuf 1 toont harde interne kredietinfo poort 25

Deze opdracht geeft deze voorbeelduitvoer:

rtp-san-23-02-9148# slot 1 show hard internal credit-info port 25

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  25  |  0/0 |            Sabre-fcp |       0x80 |     0x1 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

Sleuf 1 toont poort-configuratie interne link-gebeurtenissen

Er zijn geen resultaten van toepassing op haven FC1/25 aangezien er niets is gestegen of gedaald.

Test 2: Poortmonitor - Langzame poortemulatie met R_RDY Vertraging van 150000us (1,5 seconden)

Dit is de procedure voor een poort-monitor, langzame port-emulatietest met een R_RDY-vertraging van 150000us (1,5 seconden).

Standaard trage afvoerbeleid

Standaard is het langzame afvoerbeleid actief. Zie de opmerking over het beleid voor langzame afvoer van poortadapters.

Dit is standaard het trage afvoerbeleid:

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : slowdrain

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Access Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

Beleid maken

Maak en activeer een beleid met de naam emmer. Neem alle tellers op om te zien welke ontstaan zijn:

rtp-san-23-02-9148# show port-monitor active

Policy Name  : edm

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Link Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Sync Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Signal Loss              Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Invalid Words            Delta      60       1                4     0                  4     Not enabled

Invalid CRC's            Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

TX Discards              Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

LR RX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

LR TX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Timeout Discards         Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

RX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

TX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-02-9148#

Herhaal test

Start het wasmiddel opnieuw met de FC1/25 die is aangesloten op het vertraagde afvoerapparaat en R_RDY Delay 150000us (1,5 seconden) gedurende ongeveer 60 seconden.

Drempelbeheer bekijken

Navigeer naar Apparaatbeheer > Logs > Switch Inwoonster > Drempel Manager om het Drempel Manager-logboek te zien.

Dit is de Drempel Manager Meld in tekstindeling:

4, 121    2013/01/12-11:49:56    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 122    2013/01/12-11:50:03    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 123    2013/01/12-11:50:04    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 124    2013/01/12-11:50:14    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 125    2013/01/12-11:50:15    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 126    2013/01/12-11:50:25    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 127    2013/01/12-11:50:26    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 128    2013/01/12-11:50:36    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 129    2013/01/12-11:50:37    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 130    2013/01/12-11:50:47    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 131    2013/01/12-11:50:48    fcIfCreditLoss.16875520=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 132    2013/01/12-11:50:50    fcIfCreditLoss.16875520=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 133    2013/01/12-11:50:55    fcIfOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 134    2013/01/12-11:50:55    fcIfLinkResetOuts.16875520=49 >= 5:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 135    2013/01/12-11:50:55    fcIfTimeOutDiscards.16875520=3197 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

Opmerking: 16875520 is ifindex, dat is 0x01018000 en overeenkomt met fc1/25.

rtp-san-23-02-9148# show port internal info interface-id 0x01018000

fc1/25 - if_index: 0x01018000, phy_port_index: 0xa

local_index: 0x18

Bijlage

Tegendefinities

FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

Uitleg:

Deze teller geeft aan dat één volle seconde is verstreken met de verstrekkende buffer-naar-buffer (Tx B2B)-kredietteller op nul. De switch heeft het herstel van het kredietverlies gestart door een Link Reset (LR) te verzenden. Als een Link Reset Response (LRR) wordt ontvangen, wordt de volledige toewijzing van Tx B2B-kredieten hersteld en kan de poort opnieuw worden verzonden. Indien er in 90 ms geen LRR wordt ontvangen, wordt de LR Rcvd B2B-conditie verhoogd en wordt de haven verlaagd.

Referentie:

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LR

- FCP_CNTR_LR_IN

- vertonen van processen waarbij sprake is van kredietverliezen

Opdrachten:

- hardware-interne fouten alle tonen

- Toon hardware interne FCmac poort x error statistieken

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

- bevatten van de loggegevens van de foutmelding

FCP_CNTR_TM_TIMEOUT_DROP

Uitleg:

Een pakket dat voor deze poort is bestemd heeft tijd in de schakelaar uitgezet. De standaardinstelling is dat de pakkettijd na 500 ms vertrekt. Als een pakje niet uit zijn uitgang kan worden verzonden, wordt het weggegooid en wordt deze teller verhoogd. Dit is aanpasbaar met gebruik van de systeem timeout congestie-drop nummermodus {E|F} opdracht.

Opdrachten:

- hardware-interne fouten alle tonen

- Toon hardware interne FCmac poort x error statistieken

- tonen van hardware intern pakketverlies

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

- bevatten van de loggegevens van de foutmelding

FCP_CNTR_TM_TIMEOUT

Uitleg:

Zie FCP_CNTR_TM_TIMEOUT_DROP.

Opdrachten:

- hardware-interne fouten alle tonen

- Toon hardware interne FCmac poort x error statistieken

- tonen van hardware intern pakketverlies

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

- toont houtkap aan boord module 1 flow-control timeout

- bevatten van de loggegevens van de foutmelding

FCP_CNTR_TM_NORMAL_DROP

Uitleg:

Dit is een geaggregeerde teller die andere tellers zoals FCP_CNTR_TMM_TIMEOUT_DROP omvat.

Opdrachten:

- tonen hardware interne fouten allen tonen hardware interne FCmac poort x error-statistics

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

- bevatten van de loggegevens van de foutmelding

B2B-kredietovergangen van nul overdragen

Uitleg:

Deze tegentoename wanneer de resterende Tx B2B-waarde van nul naar een niet-nulwaarde is overgeschakeld.

Dit is de FCP_CNTR_TM_TBBZ_CHx statistiek. Terwijl dit normaal kan gebeuren, wijzen grote aantallen meestal op een probleem met het aangesloten apparaat. Als de FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO teller 100 ms of meer op nul was, wordt deze verhoogd.

Opdrachten:

- tellers van de interface/y en samenvoegen van tellers tonen

B2B-kredietovergangen van nul ontvangen

Uitleg:

Deze tegentoename wanneer de resterende B2B-waarde (Rx) wordt ontvangen is van nul naar een niet-nulwaarde overgeschakeld.

Dit is de FCP_CNTR_TM_RBBZ_CHx statistiek. Hoewel dit normaal kan gebeuren, geven grote getallen doorgaans aan dat de schakelaar in de richting ver van deze poort is gericht en weer op de poort drukt om te voorkomen dat deze extra pakketten naar het Storage Area Network (SAN) wordt verzonden. Als de FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO teller 100 ms of meer op nul was, wordt deze verhoogd.

Opdrachten:

- tellers van de interface/y en samenvoegen van tellers tonen

IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LR

Uitleg:

Deze tegenstappen elke keer dat een LRR wordt ontvangen. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door de switch wanneer deze het herstel van kredietverliezen initieert.

Referentie:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

Opdrachten:

- hardware-interne fouten alle tonen

- toon hardware interne FC-mac poort x onderbreken tellingen

FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

Uitleg:

Deze tegentoename wanneer de resterende Tx B2B-waarde voor 100 ms of meer op nul staat. Dit geeft aan dat het aangesloten apparaat congestie (langzame afvoer) aantoont.

Dit zou een fcAsTxWtAvgBBCreditTransitionToZero SNMP-val moeten genereren en een gebeurtenis in de output van het toonbanksysteem zetten interne snmp krediet-niet-beschikbare opdracht. Dit gedeelte van de teller wordt echter niet ondersteund. Zie de opmerking over het beleid voor langzame afvoer van poortmonitoren.

Opdrachten:

- hardware-interne fouten alle tonen

- Toon hardware interne FCmac poort x error statistieken

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

Uitleg:

Deze tegentoename wanneer de resterende Rx B2B-waarde voor 100 ms of meer op nul staat. Dit geeft aan dat de schakelaar R_RDY's (B2B-credits) van het aangesloten apparaat houdt wegens stroomopstopping (congestie bij deze poort).

Opdrachten:

- hardware-interne fouten alle tonen

- Toon hardware interne FCmac poort x error statistieken

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

FCP_CNTR_RCM_RBBZ_CH0

Uitleg:

Deze tegentoename wanneer de resterende Rx B2B-waarde van nul naar een niet-nulwaarde is overgeschakeld.

Dit is het ontvangen B2B krediet overgangen van nulteller onder de tonen interfacetellers en het totaal tellers bevel. Hoewel dit normaal kan gebeuren, geven grote getallen doorgaans aan dat de schakelaar in de richting ver van deze poort is gericht en weer op de poort drukt om te voorkomen dat er extra pakketten naar SAN worden verzonden. Als de FCP_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO teller 100 ms of meer op nul was, wordt deze verhoogd.

Opdrachten:

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

FCP_CNTR_TM_TBBZ_CHx - x is 0 of 1

Uitleg:

Deze tegentoename wanneer de resterende Tx B2B-waarde van nul naar een niet-nulwaarde is overgeschakeld.

Dit is de overdracht van B2B-krediet van nul onder de opdracht van de show interface tellers en verzamelteller. Terwijl dit normaal kan gebeuren, wijzen grote aantallen meestal op een probleem met het aangesloten apparaat. Als de FCP_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO teller 100 ms of meer op nul was, wordt deze verhoogd.

Opdrachten:

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

FCP_CNTR_LR_IN

Uitleg:

Deze tegenstappen elke keer dat een LRR wordt ontvangen. Dit is doorgaans het gevolg van de verschuiving die het herstel van kredietverliezen initieert.

Referentie:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LR

Opdrachten:

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

FCP_CNTR_LINK_RESET_OUT

Uitleg:

Deze tegentoename wordt telkens wanneer een LR wordt doorgegeven. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door de switch wanneer deze het herstel van kredietverliezen initieert.

Referentie:

- FCP_CNTR_CREDIT_LOSS

- FCP_CNTR_LR_IN

- IP_FCMAC_INTR_PRIM_RX_SEQ_LR

Opdrachten:

- interne hardwarestatistieken tonen

- Toon hardware interne FCmac port x statistieken

MDS 9148 biterere informatie

De MDS 9148 heeft twee centrale arbiters en 12 poortgroepen van elk vier poorten. Elke scheidsrechter behandelt de helft van de strikgroepen. Aangezien een pakje op een vrijhaven wordt ontvangen, vraagt de Ingress Credit Buffer (ICB) een subsidie om een ontvangen pakje naar een specifieke Destination Index (DI) te sturen. De ICB stuurt een subsidieverzoek naar arbiter 0 voor de havengroepen 0-5 en naar arbiter 1 voor de havengroepen 6-11. Als er ruimte is in de verzendbuffers van de DI, geeft de arbiter een subsidie terug aan de verzoekende ingress haven, en het frame kan worden doorgegeven.

Arbiter aanvragen en subsidies kunnen worden gevonden in dit CLI-voorbeeld (commanline interface):

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 statistics | i ARB

0x00000d14 PG0_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0xf8e

0x00000d18 PG0_ICB_ARB1_REQ_CNT                                 0x2e93

0x00000d1c PG0_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0xf8e

0x00000d20 PG0_ICB_ARB1_GNT_CNT                                 0x2e93

0x00000d14 PG1_ICB_ARB0_REQ_CNT                                 0x3e1c

0x00000d1c PG1_ICB_ARB0_GNT_CNT                                 0x3e1c

...snip

0x00000d14 PG10_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c PG10_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

0x00000d14 PG11_ICB_ARB0_REQ_CNT                                0x3e1c

0x00000d1c

PG11_ICB_ARB0_GNT_CNT                                0x3e1c

MDS 9148 opdrachten voor gesnelde pakketten

De MDS (Saber) heeft specifieke opdrachten om te controleren op in de wachtrij staande pakketten. Deze opdrachten zijn vergelijkbaar met, maar lang niet zo bruikbaar als, de opdracht hardware-interne up-xbar met wachtrij-pakketinfo die beschikbaar is in de Cisco MDS 9500 Series Multilayer Directors.

Als de geconfigureerde credits kleiner zijn dan de beschikbare credits, zijn er frames in behandeling voor die interface van het apparaat (DI). In dit voorbeeld stuurt fc1/13 naar het trage afvoerapparaat dat op FC1/25 is aangesloten. fc1/25 toont twee in de wachtrij staande pakketten:

module-1# show hardware internal arb 0 cell-frame-credits

CCC = Cell Credits Configured.

CCA = Cell Credits Available - Live from hardware.

FCC = Frame Credits Configured.

FCA = Frame Credits Available- Live from hardware.

STA = Cell/Frame Credit status reported by hardware.

+----+---+----+-------------------------+--------------------------+

|    |   |Port|       PRIORITY 0        |        PRIORITY 1        |

|Port| DI|Mode| CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|  CCC|CCA|STA| FCC|FCA|STA|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   1| 35|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|   2| 34|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  13| 44|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

|  25| 10|   E|  36| 34|  Y|  36| 35|  Y|   36|  2|  Y|  36| 34|  Y|  << 36 - 34 = 2 packets queued

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+  << 36 - 2 = 34 packets queued

|  26| 11|   E|  36| 36|  Y|  36| 36|  Y|   36| 36|  Y|  36| 36|  Y|

+----+---+----+----+---+---+----+---+---+-----+---+---+----+---+---+

...

Packet headers voor pakketten die nu in de wachtrij staan, kunnen worden bekeken met de sleuf 1 show hardware interne icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0 linecard opdracht. Elke poortgroep bestaat uit vier poorten, dus moet de juiste poortgroep van de ingangspoort worden gekozen. De pakketheader wordt in real time weergegeven.

In dit voorbeeld, worden pakketten ontvangen op een ISL haven fc1/13 (haven-groep 3) en het uit elkaar slaan naar haven fc1/1, wat langzaam is. Bestemming FCID 0xcd0000 bestaat op fc1/1.

MDS9148# slot 1 show hardware internal icb 0 port-grp 3 pkt-hdr 0

==== PACKET (Sabre & FC) HEADER in PG 3 BUFFER NUMBER : 0 ====

+---------------------+---------------------+---------------------+

| SS     :        0x1 | VER    :          0 | AT     :          0 |

| BC     :          0 | GA     :          0 | SOF    :        0x6 |

| HL     :          0 | PLEN   :          0 | TTL    :       0xff |

| UP     :          0 | DI     :          0 | SI     :       0x2c |

| CTL    :          0 | TSTMP  :     0xbd48 | STA    :          0 |

| SP     :          0 | VSAN   :       0xed | CSUM   :       0x59 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

| R_CTL  :          0 | D_ID   :   0xcd0000 | CS_CTL :          0 |

| S_ID   :   0x960280 | TYPE   :          0 | F_CTL  :   0x280000 |

| SEQ_ID :          0 | DF_CTL :          0 | SEQ_CNT:          0 |

| OX_ID  :     0x8000 | RX_ID  :          0 | PARAM  :          0 |

+---------------------+---------------------+---------------------+

MDS9148#

Opdrachtset uitgegeven

- tonen klok

- interface FC1/13 tonen

- interface FC1/25 tonen

- interfacetellers FC1/13 tonen

- interfacetellers FC1/25 tonen

- hardware-interne fouten alle tonen

- tonen de hardware interne pakketstroom

- tonen van hardware intern pakketverlies

- module voor interne statistieken voor hardware 1

- begon met houtkap op het bord 01/10/13-00:00:00 error-stats

- toont het registreren aan boord van stroom-control onderbreking

- vertonen van processen waarbij sprake is van kredietverliezen

- systeem interne kredietverlening voor snmp niet beschikbaar laten zien

- sleuf 1 toont interne FCmac-poort 13 statistieken

- sleuf 1 toont interne FC-mac poort 13 error-statistics

- sleuf 1 toont interne FCmac poort 25 statistieken

- sleuf 1 toont interne FEC-mac poort 25 error-statistics

- sleuf 1 toont hard intern krediet-info poort 13

- sleuf 1 toont harde interne kredietinfo poort 25

- Sleuf 1 toont poort-configuratie interne link-gebeurtenissen

- **einde