Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Achtergrondinformatie

Configureren

Local FC Analyzer configureren

Configuratie voor Remote FC Analyzer

Local SPAN configureren

Configuratie voor Remote SPAN

Opmerkingen voor poortanalyse-apparaten

Verifiëren

Problemen oplossen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Overeenkomstig de debug-mogelijkheid van de Cisco-routerproductlijn hebben de Cisco MDS-opslagswitches een Fibre Channel (FC)-analyzer om pakketten te onderzoeken. De FC-analyzer onderzoekt pakketten naar en van de entiteiten die de switch biedt. De FC-analyzer kan frames debug eren die de switch verantwoordelijk is voor het ontvangen of verzenden naar een opslagapparaat. Frames tussen eindstations kunnen niet door de FC-analyzer worden onderzocht.

Om sessiestroom te onderzoeken, dient de Switched Port Analyzer (SPAN) functionaliteit van de MDS-switches te worden gebruikt. Net als de SPAN-functie op een Cisco Ethernet-switch repliceert SPAN op de MDS-productlijn gegevens naar SPAN-poorten, zodat deze kunnen worden verzameld door een apparaat van een derde.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco MDS 9216 Switch

- Cisco MDS 9509 Switch

- Beide run Storage Area Network Operating System (SAN-OS) 1.2.1a.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

U moet weten wanneer u het FC-analyzer-gereedschap gebruikt en wanneer u de SPAN-functie gebruikt.

De FC-analyzer is een tool dat frames verzamelt die bestemd zijn om door de MDS-toezichthouder te worden gegenereerd of die afkomstig zijn. Het knooppunt-naar-switch of switch-naar-switch verkeer kan met dit gereedschap worden gezien.

SPAN is een functie waarmee frames die van voorbijgaande aard zijn naar de switch kunnen worden gekopieerd naar een tweede poort voor analyse. Knooppunt-tot-knooppunt verkeer kan met deze methode worden gezien.

Raadpleeg dit schema voor een illustratie:

De groene pijlen tonen verkeer dat met het gereedschap FC-analyzer kan worden gevolgd, terwijl de roze pijl het verkeer toont dat met de SPAN-methode kan worden opgenomen. Het verkeer van de host naar de opslag kan niet door de FC-analyzer worden waargenomen. Alleen verkeer van de host naar de switch of van de switch rechts is zichtbaar wanneer u de FC-analyzer links op de switch draait.

SPAN kan worden gebruikt om verkeer in (inlaat) en uit (uitgang) van elke poort op de switch te traceren. Remote SPAN (RSPAN) kan, zoals in het vorige schema wordt aangegeven, worden gebruikt om frames in en uit de host-poort op de linkerswitch te verzamelen, waarbij de analyzer aan de rechterkant van de switch is bevestigd.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden beschreven.

N.B.: Als u aanvullende informatie wilt vinden over de opdrachten in dit document, gebruikt u het Opdrachtplanningprogramma (alleen geregistreerd klanten).

Local FC Analyzer configureren

Opmerking: De bedoeling is om FC-frames te verzamelen die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor de toezichthouder van 9612. Frames van de host naar JBOD worden niet bij het FC-analyzer-gereedschap verzameld.

FC-analyzer lokaal wordt vanuit de opdrachtregel-interface (CLI) via console-bijlage of telnet uitgevoerd. U kunt een korte weergave uitvoeren om slechts een klein gedeelte van elk kader te tonen, of u kunt een gedetailleerd overtrekken uitvoeren om het gehele kader te tonen.

Het spoor wordt gestart terwijl het in configuratie modus staat en het wordt gestopt wanneer u op Ctrl-C drukt. Standaard worden alleen 100 frames opgenomen. Als u meer dan 100 frames wilt opnemen, voegt u de opdrachtoptie limiet-opgenomen frames toe aan de opdracht die u gebruikt om de illustratie te starten.

U kunt ook een weergavefilter gebruiken om de uitvoer van de overtrek tot alleen bepaalde frames te beperken.

!--- VSAN 13 (0xd) is used here as example.

MDS9216# show fcdomain domain-list vsan 13

Number of domains: 2

Domain ID              WWN

---------    -----------------------

0x66(102)    20:0d:00:05:30:00:47:9f [Local] [Principal]

0x6b(107)    20:0d:00:05:30:00:51:1f

MDS9216# show fcns data vsan 13

VSAN 13:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x6600dc    NL    21:00:00:20:37:15:a2:49 (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e0    NL    21:00:00:04:cf:6e:4a:8c (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e1    NL    21:00:00:04:cf:6e:37:8b (Seagate)       scsi-fcp:target

0x660101    NL    10:00:00:01:73:00:81:82 (JNI)

0x660201    N     10:00:00:05:30:00:47:9f (Cisco)         ipfc

0x6b0001    N     10:00:00:05:30:00:51:23 (Cisco)         ipfc

Total number of entries = 6

!--- Configure FC analyzer for brief output.

MDS9216# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MDS9216(config)# fcanalyzer local brief display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

0.000000     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.000095     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

18.721559     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

18.721879     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

19.970287     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

19.970368     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

38.941558     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

38.941849     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

39.940546     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

39.940628     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

In het volgende voorbeeld heb je dezelfde gegevens. Deze keer echter, wordt de korte optie weggelaten uit de opdracht, om een gedetailleerde weergave van elk pakje te geven.

MDS9216(config)# fcanalyzer local display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

Frame 1 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:18.310251000

Time delta from previous packet: 0.000000000 seconds

Time relative to first packet: 0.000000000 seconds

Frame Number: 1

Packet Length: 100 bytes

Capture Length: 100 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:0a, Dst: 00:00:00:00:ee:00

Destination: 00:00:00:00:ee:00 (00:00:00:00:ee:00)

Source: 00:00:00:00:00:0a (00:00:00:00:00:0a)

Type: Unknown (0xfcfc)

Vegas (FC, SOFf/EOFn)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 70

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0000 0010 11.. = Dst Index: 0x000b

.... ..00 1111 1111 = Src Index: 0x00ff

Ctrl Bits: Index Directed frame (0x01)

Timestamp: 42678

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 0

Vegas Trailer

EOF: EOFn (3)

CRC: 4022250974

Fibre Channel

R_CTL: 0x02

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: SW_ILS (0x22)

F_CTL: 0x380000 (Exchange Originator, Seq Initiator, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Abort/MS, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1eb4

RX_ID: 0xffff

Parameter: 0x00000000

SW_ILS

Cmd Code: HLO (0x14)

FSPF Header

Version: 0x02

AR Number: 0x00

Authentication Type: 0x00

Originating Domain ID: 102

Authentication: 0000000000000000

Options: 00000000

Hello Interval (secs): 20

Dead Interval (secs): 80

Recipient Domain ID: 107

Originating Port Idx: 0x01000b

Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:18.310563000

Time delta from previous packet: 0.000312000 seconds

Time relative to first packet: 0.000312000 seconds

Frame Number: 2

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00, Dst: 00:00:00:00:00:00

Destination: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Source: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: Unknown (0x0000)

Vegas (FC, SOFf/EOFt)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 30

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0011 1111 11.. = Dst Index: 0x00ff

.... ..00 0000 1011 = Src Index: 0x000b

Ctrl Bits: 0 (0x00)

Timestamp: 42679

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 241

Vegas Trailer

EOF: EOFt (1)

CRC: 1019832848

Fibre Channel

R_CTL: 0xc0(ACK1)

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: Unknown (0x00)

F_CTL: 0xf80000 (Exchange Responder, Seq Recipient, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Cont, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1eb4

RX_ID: 0x1e66

Parameter: 0x00000001

Frame 3 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:19.309559000

Time delta from previous packet: 0.998996000 seconds

Time relative to first packet: 0.999308000 seconds

Frame Number: 3

Packet Length: 100 bytes

Capture Length: 100 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00, Dst: 00:00:00:00:00:00

Destination: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Source: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: Unknown (0x0000)

Vegas (FC, SOFf/EOFn)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 70

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0011 1111 11.. = Dst Index: 0x00ff

.... ..00 0000 1011 = Src Index: 0x000b

Ctrl Bits: 0 (0x00)

Timestamp: 42779

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 101

Vegas Trailer

EOF: EOFn (3)

CRC: 4200187557

Fibre Channel

R_CTL: 0x02

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: SW_ILS (0x22)

F_CTL: 0x380000 (Exchange Originator, Seq Initiator, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Abort/MS, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1e67

RX_ID: 0xffff

Parameter: 0x00000000

SW_ILS

Cmd Code: HLO (0x14)

FSPF Header

Version: 0x02

AR Number: 0x00

Authentication Type: 0x00

Originating Domain ID: 107

Authentication: 0000000000000000

Options: 00000000

Hello Interval (secs): 20

Dead Interval (secs): 80

Recipient Domain ID: 102

Originating Port Idx: 0x01011c

Frame 4 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:19.309646000

Time delta from previous packet: 0.000087000 seconds

Time relative to first packet: 0.999395000 seconds

Frame Number: 4

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:0a, Dst: 00:00:00:00:ee:00

Destination: 00:00:00:00:ee:00 (00:00:00:00:ee:00)

Source: 00:00:00:00:00:0a (00:00:00:00:00:0a)

Type: Unknown (0xfcfc)

Vegas (FC, SOFf/EOFt)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 30

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0000 0010 11.. = Dst Index: 0x000b

.... ..00 1111 1111 = Src Index: 0x00ff

Ctrl Bits: Index Directed frame (0x01)

Timestamp: 42778

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 0

Vegas Trailer

EOF: EOFt (1)

CRC: 4022250974

Fibre Channel

R_CTL: 0xc0(ACK1)

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: Unknown (0x00)

F_CTL: 0xf80000 (Exchange Responder, Seq Recipient, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Cont, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1e67

RX_ID: 0x1eb5

Parameter: 0x00000001

Nogmaals, het korte spoor wordt getoond. Deze keer wordt de PC op poort 1/16 echter verwijderd en opnieuw aangesloten om een logbestand in te schakelen. U ziet frames naar en van de andere FC-switch en naar en van het aangesloten lokale knooppunt (de PC).

MDS9216(config)# fcanalyzer local brief display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

0.000000     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.000310     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

0.999598     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.999684     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

19.990040     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

19.990295     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

20.990602     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

20.990682     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

26.028780     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     SW_ILS SW_RSCN

26.029087     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

26.029541     ff.fc.6b -> ff.fc.66     SW_ILS SW_ACC (SW_RSCN)

26.029596     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.151197     00.00.01 -> ff.ff.fe     FC ELS FLOGI

31.162809     ff.ff.fe -> 66.01.01     FC ELS ACC (FLOGI)

31.162841     ff.ff.fe -> 66.01.01     FC ELS ACC (FLOGI)

31.163139     66.01.01 -> ff.ff.fd     FC ELS SCR

31.163583     ff.ff.fd -> 66.01.01     FC ELS ACC (SCR)

31.163603     ff.ff.fd -> 66.01.01     FC ELS ACC (SCR)

31.163835     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS PLOGI

31.163965     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.163985     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.164186     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.164305     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     SW_ILS SW_RSCN

31.164479     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

31.164628     ff.fc.6b -> ff.fc.66     SW_ILS SW_ACC (SW_RSCN)

31.164670     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.165030     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165050     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165125     ff.fc.6b -> ff.fc.66     dNS GE_ID

31.165193     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.165419     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.165577     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     dNS ACC (GE_ID)

31.165781     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165804     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165943     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

31.166063     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.166870     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.166892     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.167268     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.167529     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.167549     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.168704     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.169272     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.169294     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.169568     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.170453     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170473     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170756     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.170975     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170994     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.171400     66.01.01 -> 66.02.01     FC ELS PLOGI

31.171562     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.171581     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.171752     66.01.01 -> 66.02.01     FC ELS PRLI

31.171812     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS LS_RJT (PRLI)

31.171832     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS LS_RJT (PRLI)

31.173863     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS LOGO

31.175020     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (LOGO)

31.175047     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (LOGO)

31.175182     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS PLOGI

31.175290     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175310     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175632     66.01.01 -> ff.ff.fa     FC ELS PLOGI

31.175753     ff.ff.fa -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175777     ff.ff.fa -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460020     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PLOGI

32.460050     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PLOGI

32.460207     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460246     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460340     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PRLI

32.460362     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PRLI

32.460492     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS LS_RJT (PRLI)

32.460525     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS LS_RJT (PRLI)

32.461839     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS LOGO

32.461866     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS LOGO

32.462046     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (LOGO)

32.462080     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (LOGO)

MDS9216(config)# ^C

MDS9216(config)# exit

Configuratie voor Remote FC Analyzer

Opmerking: De bedoeling is om FC-frames te verzamelen die afkomstig zijn van of bestemd zijn voor de toezichthouder van 9612. Frames van de host naar JBOD worden niet bij het FC-analyzer-gereedschap verzameld.

FC-analyzer Remote wordt uitgevoerd op een pc die Ether 0.9(9) of hoger gebruikt en WinPcap . Het IP-adres van de PC is gespecificeerd in de opdracht die wordt gegeven om het FC-analyzer-spoor op de MDS CLI te starten. Op de PC, moet Etheral ook van de bevellijn worden begonnen, en het IP adres van de MDS beheersinterface moet in de opdracht worden gespecificeerd.

1. Om het spoor van de MDS FC te stoppen, moet u Ctrl-C van de CLI drukken.

MDS9216# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MDS9216(config)# fcanalyzer remote 64.102.58.114

MDS9216(config)# ^C

Specificeer niet de actieve optie in de vorige opdracht of u moet extra opties aan de opdrachtregel op uw pc toevoegen wanneer u Ether start. Het toevoegen van het actieve sleutelwoord betekent gewoonlijk dat u ook het TCP poortnummer moet configureren. Aanbevolen wordt om de standaardinstellingen te gebruiken.

2. Op de PC, controleer het IP-adres en start het programma voor afstandsbediening Ether.

d:\> ipconfig

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter wireless:

Connection-specific DNS Suffix  . : cisco.com

IP Address. . . . . . . . . . . . : 64.102.58.114

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128

Default Gateway . . . . . . . . . : 64.102.58.1

Ethernet adapter builtinE:

Connection-specific DNS Suffix  . : cisco.com

Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.219.141

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

Default Gateway . . . . . . . . . :

d:\> cd ethereal099

D:\Ethereal099> ethereal099 -i rpcap://172.18.172.56/eth2

3. Kies Capture en klik vervolgens op OK om de pakketverzameling te starten.

De FC-pakketten die worden verzameld, worden als Ander weergegeven in de summiere weergave.

4. Klik op Stop om de pakketverzameling te stoppen en start het gedeelte met de overtrek van het programma.

U kunt filters gebruiken om de weergave tot een bepaalde verkeersstroom te beperken.

5. Als er een probleem is met de initiatie van de afstandsopname, kan er een foutscherm ontstaan dat gelijk is aan dat in de volgende afbeelding. De FC-analyzer is niet actief op MDS, of het actieve sleutelwoord werd gebruikt zonder een gespecificeerde poort.

Local SPAN configureren

Opmerking: De bedoeling is om—met de FC-analyzer op poort 1/15-FC-frames naar en van de host op poort 1/16 van de 9216.

Een FC-analyzer op poort 1/15 toont geordende sets, maar niet de geordende sets die op de verbinding voorkomen die SPANed wordt. Het FC-analyzer-apparaat kan een Port Analyzer-adapter (PAA) en een PC zijn die Etheral draait, vergelijkbaar met een Finisar-apparaat.

MDS 9216-configuratie

MDS9216# show run

vsan 13

vsan 13 interface fc1/16

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

boot kickstart bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

interface fc1/15

switchport mode SD

switchport speed 2000

no shutdown

interface fc1/16

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.56 255.255.255.0

span session 1

destination interface fc1/15

source interface fc1/16 rx

source interface fc1/16 tx

MDS 9216 displays

MDS9216# show interface fc 1/15

fc1/15 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0f:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is SD

Port mode is SD

Port vsan is 1

Speed is 2 Gbps

Beacon is turned off

5 minutes input rate 73704 bits/sec, 9213 bytes/sec, 13 frames/sec

5 minutes output rate 2275584 bits/sec, 284448 bytes/sec, 430 frames/sec

2839098 frames input, 1883173240 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

3049460 frames output, 2038253240 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/16

fc1/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:10:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is FL, FCID is 0x660100

Port vsan is 13

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 771568 bits/sec, 96446 bytes/sec, 171 frames/sec

5 minutes output rate 1503144 bits/sec, 187893 bytes/sec, 258 frames/sec

1238843 frames input, 691853044 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1864744 frames output, 1357707740 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 49 loop inits

10 output OLS, 0 LRR, 10 NOS, 14 loop inits

MDS9216# show interface fc 2/16

fc2/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:50:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is FX

Port mode is FL, FCID is 0x660000

Port vsan is 13

Speed is 1 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 1647552 bits/sec, 205944 bytes/sec, 283 frames/sec

5 minutes output rate 845624 bits/sec, 105703 bytes/sec, 188 frames/sec

1867680 frames input, 1361393600 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1241179 frames output, 694505284 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show fcns data vsan 13

VSAN 13:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x6600dc    NL    21:00:00:20:37:15:a2:49 (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e0    NL    21:00:00:04:cf:6e:4a:8c (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e1    NL    21:00:00:04:cf:6e:37:8b (Seagate)       scsi-fcp:target

0x660101    NL    10:00:00:01:73:00:81:82 (JNI)

Total number of entries = 4

MDS9216# show span session brief

--------------------------------------------------------

Session  Admin          Oper           Destination

State          State          Interface

--------------------------------------------------------

1        no suspend     active         fc1/15

MDS9216# show span session 1

Session 1 (active)

Destination is fc1/15

No session filters configured

Ingress (rx) sources are

fc1/16,

Egress (tx) sources are

fc1/16,

MDS9216# show span internal info session 1

====================================

Admin Configuration for session [1]

====================================

Name:

Destination port: [100e000] [fc1/15] Flags [1]

State: [0] not suspended

Session Flags: [0] <>

Session Filter rx:  none

Session Filter tx:  none

Source interface - rx: fc1/16

Source interface - tx: fc1/16

Source vsan (rx):  none

Session [1] is UNLOCKED txn[0] cfg[0] rid[80000000]

====================================

Runtime Data for session [1]

====================================

Status <active: 0 inactive 1> : [0] active

State reason:[0] Flags [6]rx_span_bit [0] tx_span_bit[1] ( 4s invalid)

oper configured PHYSICAL ports

fc1/16

PHYSICAL ports undergoing configuration

none

PHYSICAL ports in error state

none

PHYSICAL ports (incl. dest) link status

fc1/15, fc1/16

Configuratie voor Remote SPAN

Opmerking: De bedoeling is om deze te verzamelen, waarbij de FC-analyzer is aangesloten op de 9509-FC-frames naar en van de host op de 9216. De ST-interface moet zijn voorzien van een Gigabit-interfaceconvertor (GBIC) en de snelheid moet overeenkomen met de SD-poort op de 9509 (Span Destination).

Controleer voordat u probeert de RSPAN te configureren of deze punten worden aangepakt:

- Alle switches moeten MDS code 1.2 of hoger gebruiken.

- Er moet geen kabel worden aangesloten op de Small Form factor pluggable (SFP) in de poort van de Spanning Terminal (ST).

- Zorg ervoor dat de FC-tunnel omhoog is voordat u frames begint te verzamelen.

- FC-analyzer kan een PAA en een PC zijn die Etheral draait, vergelijkbaar met een Finisar-apparaat.

Als er intermediaire switches zijn tussen de SPAN-bron en de SPAN-bestemming switch, volgt u deze procedure:

1. Maak een actieve VSAN-interface in dezelfde mate als de tunnelbron en -bestemming.

2. IP-routing inschakelen.

3. FC-tunneling inschakelen.

4. Gebruik SAN-OS 1.2 of hoger.

MDS 9216-configuratie

MDS9216# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.2(1) [build 1.2(0.77)] [gdb]

system:    version 1.2(1) [build 1.2(0.77)] [gdb]

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

kickstart compile time:  6/29/2003 0:00:00

system image file is:    bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

system compile time:     6/29/2003 0:00:00

Hardware

RAM 963108 kB

bootflash: 503808 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

MDS9216 uptime is 0 days 21 hours 28 minute(s) 20 second(s)

Last reset at 50030 usecs after Thu Jul  3 13:09:31 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.2(0.45c)

MDS9216# show run

Building Configuration ...

interface fc-tunnel 13

destination 10.0.0.2

source 10.0.0.1

no shutdown

vsan database

vsan 13

interface vsan13

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no shutdown

vsan 13 interface fc1/16

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

boot kickstart bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

fc-tunnel enable

ip routing

zone default-zone permit vsan 13

interface fc1/12

no shutdown

interface fc1/15

switchport mode ST

switchport speed 1000

rspan-tunnel interface fc-tunnel 13

no shutdown

interface fc1/16

no shutdown

interface fc2/16

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.56 255.255.255.0

span session 1

destination interface fc-tunnel 13

source interface fc1/16 rx

source interface fc1/16 tx

!--- Output suppressed.

MDS 9216 displays

MDS9216# show interface fc 1/16

fc1/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:10:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is FL, FCID is 0x660100

Port vsan is 13

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 1480080 bits/sec, 185010 bytes/sec, 331 frames/sec

5 minutes output rate 2907712 bits/sec, 363464 bytes/sec, 498 frames/sec

574444 frames input, 320246452 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

865170 frames output, 629303788 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 10 loop inits

5 output OLS, 0 LRR, 5 NOS, 9 loop inits

MDS9216# show interface fc 2/16

fc2/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:50:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is FX

Port mode is FL, FCID is 0x660000

Port vsan is 13

Speed is 1 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 2905056 bits/sec, 363132 bytes/sec, 498 frames/sec

5 minutes output rate 1480184 bits/sec, 185023 bytes/sec, 330 frames/sec

867932 frames input, 632889576 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

576681 frames output, 322771132 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/15

fc1/15 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0f:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is ST

Port mode is ST

Port vsan is 1

Speed is 1 Gbps

Rspan tunnel is fc-tunnel 13

Beacon is turned off

5 minutes input rate 4391896 bits/sec, 548987 bytes/sec, 827 frames/sec

5 minutes output rate 4391896 bits/sec, 548987 bytes/sec, 820 frames/sec

1431232 frames input, 941079708 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1406853 frames output, 941079708 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/12

fc1/12 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0c:00:05:30:00:47:9e

Peer port WWN is 20:5d:00:05:30:00:51:1e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is TE

Port vsan is 1

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 12

Receive B2B Credit is 255

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Trunk vsans (admin allowed and active) (1-5,13,20,777)

Trunk vsans (up)                       (1,13)

Trunk vsans (isolated)                 (2-5,20,777)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 384 bits/sec, 48 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 4458296 bits/sec, 557287 bytes/sec, 827 frames/sec

19865 frames input, 2220112 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1468709 frames output, 971064244 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 2 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

2 output OLS, 2 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show interface fc-tunnel 13

fc-tunnel 13 is up

Dest   IP Addr: 10.0.0.2   Tunnel ID: 13

Source IP Addr: 10.0.0.1   LSP ID: 1

Explicit Path Name:

Outgoing interface: fc1/12

Outgoing Label(s) to Insert: 10005:0:1:ff'h

Record Routes:

10.0.0.2

MDS9216# show interface vsan 13

vsan13 is up, line protocol is up

WWPN is 10:00:00:05:30:00:47:9f, FCID is 0x660201

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

2207 packets input, 170332 bytes, 0 errors, 0 multicast

14952 packets output, 2225444 bytes, 0 errors, 0 dropped

MDS9216# show span session 1

Session 1 (active)

Destination is fc-tunnel 13

No session filters configured

Ingress (rx) sources are

fc1/16,

Egress (tx) sources are

fc1/16,

MDS9216# show fc-tunnel internal states

number of sessions : 1

Sess: 10.0.0.2 Tunnel-ID 13 Ext-Tunnel-ID 10.0.0.1

MDS9216# show fc-tunnel internal data

vsan interfaces:

vsan 13: 10.0.0.1/255.255.255.0  [2]

vsan 2: 15.0.0.4/255.255.255.0  [2]

next hop switch information:

10.0.0.2 {vsan (13), 0x6b0001/8}: [4] fc1/12

layer 2 interfaces:

fc1/12: Trunking, Up

MDS 9509-configuratie

RTP-9509-1# show run

Building Configuration ...

vsan database

vsan 13

interface vsan13

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no shutdown

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9500-sf1ek9-mzg.1.2.0.77.bin sup-1

boot kickstart bootflash:/m9500-sf1ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin sup-1

boot system bootflash:/m9500-sf1ek9-mzg.1.2.0.77.bin sup-2

boot kickstart bootflash:/m9500-sf1ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin sup-2

fc-tunnel enable

fc-tunnel tunnel-id-map 13 interface fc2/6

ip routing

switchname RTP-9509-1

interface fc2/6

switchport mode SD

switchport speed 1000

no shutdown

interface fc2/29

switchport mode E

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.57 255.255.255.0

MDS 9509 displays

RTP-9509-1# show interface fc 2/29

fc2/29 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:5d:00:05:30:00:51:1e

Peer port WWN is 20:0c:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is E, trunk mode is on

Port mode is TE

Port vsan is 501

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 255

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,13,86,100,501)

Trunk vsans (up)                       (1,13)

Trunk vsans (isolated)                 (86,100,501)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 4497752 bits/sec, 562219 bytes/sec, 835 frames/sec

5 minutes output rate 344 bits/sec, 43 bytes/sec, 0 frames/sec

1934604 frames input, 1285716656 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

16903 frames output, 932076 bytes

0 discards, 0 errors

1 input OLS, 1 LRR, 2 NOS, 0 loop inits

3 output OLS, 1 LRR, 2 NOS, 0 loop inits

RTP-9509-1# show interface fc 2/6

fc2/6 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:46:00:05:30:00:51:1e

Admin port mode is SD

Port mode is SD

Port vsan is 1

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 4421448 bits/sec, 552681 bytes/sec, 835 frames/sec

0 frames input, 0 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1912319 frames output, 1263982444 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

RTP-9509-1# show interface fc-tunnel 13

^

% invalid interface range detected at '^' marker.

!--- This is because the tunnel is not defined on the 9509.

RTP-9509-1# show interface vsan 13

vsan13 is up, line protocol is up

WWPN is 10:00:00:05:30:00:51:23, FCID is 0x6b0001

Internet address is 10.0.0.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

15071 packets input, 2243728 bytes, 0 errors, 1 multicast

2342 packets output, 185864 bytes, 0 errors, 0 dropped

RTP-9509-1# show fc-tunnel tunnel-id-map

tunnel id  egress interface

13             fc2/6

14

RTP-9509-1# show fc-tunnel internal states

number of sessions : 1

Sess: 10.0.0.2 Tunnel-ID 13 Ext-Tunnel-ID 10.0.0.1

RTP-9509-1# show fc-tunnel internal data

vsan interfaces:

vsan 13: 10.0.0.2/255.255.255.0  [2]

next hop switch information:

layer 2 interfaces:

fc2/6: Non-Trunking, Up

Opmerkingen voor poortanalyse-apparaten

De Ethernet poort is koper, en het heeft auto-detecteert snelheden van 1 Gbps of 100 Mbps. EtherSwitch 0.9(9) of hoger en WinPcap moet op de PC worden geïnstalleerd.

De FC-poort vereist een SFP- en een LC-to-LC-kabel voor aansluiting op de MDS.

Dit zijn switches instellingen op de PAA:

- De posities van de switch zijn genummerd 1, 2, 3 en 4 van links naar rechts.

- In de volgende lijst geeft een 1 aan dat de dip-switch in- of uitschakelen. Een 0 geeft aan dat de dip-switch in- of uitschakelen is.

0001 1G  NTM

1001 1G  ETM

0101 1G  STM

0011 1G  DTM

0000 2G  NTM

1000 2G  ETM

0100 2G  STM

0010 2G  DTM

1111 1G  MNM

!--- Used for diagnostics only.

- Switch 4 dicteert de snelheid (on = 1G, off = 2G). Switches 1, 2 en 3 dicteren de inktmodus. Elke verandering heeft een energieprogramma nodig.

Dit zijn de modi:

- Geen truncate Mode (NTM)-FC-frames worden doorgegeven zonder wijzigingen.

- Ethernet Truncate Mode (ETM)-reduceert de payload-grootte van 528 lijnen naar 368 lijnen, om FC-kader te inkorten tot een maximum van 1496 bytes.

- Shallow Truncate Mode (STM) - Hiermee vermindert u de payload-grootte van 528 lijnen naar 58 lijnen, om FC-kader te inkorten tot een maximum van 256 bytes.

- Deep Truncate Mode (DTM) - Hiermee wordt de payload-grootte verminderd van 528 lijnen tot 10 lijnen, om FC-frame te inkorten tot een maximum van 64 bytes.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

- MDS 9000 hardware-ondersteuning voor meerdere Switches

- Productondersteuning voor opslagnetwerken

- Technische ondersteuning - Cisco-systemen