Inhoud

Inleiding

Cisco MDS 9000 Series pluggable transceivers - Gegevensblad

Voor een korte golflengte SFP

Voor een lange golflengte aan SFP

Typen tests

Latentie-/kabellengte-test

Test verkeersgenerator

Een plannertaak configureren

Inleiding

Dit document beschrijft het type switch/module/SFP en kabels die moeten worden geverifieerd zoals ondersteund wanneer er een probleem is met bit/word-fouten.

Bijgedragen door Afroj Ahmad en Ed Mazurek, Cisco TAC Engineers.

Cisco MDS 9000 Series pluggable transceivers - Gegevensblad

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283

Bepaal in de eerste plaats de exacte hoeveelheid, lengte en type (OM2,OM3, enz.) van de betrokken bekabeling, samen met het aantal patchpanelen erin.

SFP biedt eigenlijk zijn mogelijkheden:

Voor een korte golflengte SFP

F241-15-09-MDS9710# show interface fc1/4 transceiver details

fc1/4 sfp is present

Name is CISCO-AVAGO

Manufacturer's part number is AFBR-57F5PZ-CS1

Revision is B2

Serial number is AVA1551J9KF

Cisco part number is 10-2666-01

Cisco pid is DS-SFP-FC16G-SW

FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

FC Transmitter supports short distance link length

Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

Supported speeds are - Min speed: 4000 Mb/s, Max speed: 16000 Mb/s

Nominal bit rate is 14000 Mb/s

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 35 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 15 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 100 m

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature   33.48 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage        3.29 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current        7.46 mA        10.50 mA     2.50 mA    10.50 mA       2.50 mA

Tx Power      -2.54 dBm        1.70 dBm  -13.00 dBm   -1.30 dBm     -9.00 dBm

Rx Power      -2.32 dBm        3.00 dBm  -15.90 dBm    0.00 dBm    -11.90 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

Het bovenstaande geeft aan dat het type SFP een DS-SFP-FC16G-SW is en dat de maximale lengte 100 meter is met 50/125um (cron) OM3-bekabeling.

Voor een lange golflengte aan SFP

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

Name is CISCO-FINISAR

Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

Revision is B

Serial number is FNS21190B7F

Cisco part number is 10-3207-01

Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

FC Transmitter supports long distance link length

Transmission medium is single mode (SM) laser

Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

Nominal bit rate is 28000 Mb/s

Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

Cisco extended id is unknown (0x0)

No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

Alarms                  Warnings

High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

Het bovenstaande geeft aan dat het type SFP een DS-SFP-FC32G-LW is en dat de maximale lengte 10 KM is.

Opmerking: De weergegeven lengtes zijn maximale lengtes onder perfecte omstandigheden. Patchpanelen en extra vezels in het pad verkorten de afstand, soms aanzienlijk.

Patchpanelen en andere tussenverbindingen zijn vaak een bron van problemen. Je moet deze altijd proberen te elimineren als een diagnostische stap. Zorg ervoor dat dit gebeurt in een methodische benadering en de resultaten worden bij elke verandering gedocumenteerd.

Let op dat het Rx-vermogen in de bovenstaande uitvoer binnen het acceptabele bereik valt:

-18.01 dBm   -14.00 dBm           -7.43 dBm         0.00 dBm        2.00 dBm        5.00 dBm

<---------+------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+------->

<---Error-+                                                                                 Error--->

<------Warning                                                    Warning--------->

<-------------------------OK----------------------->

Rx Power is in het acceptabele bereik en geeft niet aan dat de end-to-end glasvezel/jumpers/patchpaneel aansluitingen OK zijn. Misschien moet je er nog een voor een overslaan.

Normaal gesproken zijn problemen met buitensporige bit/word fouten geen ASIC-probleem. Als u de kabels echter naar verschillende poorten wilt verplaatsen op dezelfde module, dan moet u de architectuur van de module kennen (poort-poort per ASIC).

Bijvoorbeeld:

MDS 9500 (DS-X9248-256K9) heeft 4 FC ASIC’s genaamd Thunderbird.

Deze FC ASIC's behandelen elk 12 poorten:

ASIC 0 - FC1/1-12

ASIC 1 - FC1/13-24

ASIC 2 - FC1/25-36

ASIC 3 - FC1/37-48

MDS heeft ISL-diagnostiek ingebouwd die kan worden uitgevoerd.

Typen tests

Zo laat je de diagnostische testen op de link lopen.

Latentie-/kabellengte-test

Dit is een test van korte duur die de latentie zal meten en de kabellengte zal bepalen. Zo doe je het:

Kant A - Roep dit de generator kant. Het genereert het verkeer.

Zijde B - Roep dit de reflectorzijde. Hij ontvangt het verkeer van de generator en stuurt het terug.

Bijvoorbeeld:

Kant A(generator) fc9/1 — fc6/1 Side B(reflector)

1.1 Kant B(reflector)

1.1.1 - sluiting van de te gebruiken interface

1.1.2 - voor diagnostiek: ISL reflector latency_test loop-back interface FC6/1

1.2 Kant A(generator)

1.2.1 - sluiting van de te gebruiken interface

1.2.2 - diagnostisch-isl-latency-test-interface FC9/1

Zo ziet het eruit in de labswitch:

F241-15-09-MDS9710# diagnostic isl latency-test interface fc9/1

Waiting for sync to be achieved on the link ....

Sync is achieved, Link has been initialized.

Starting the test ....

---------------------------------------------------------

Latency test Result for port: fc9/1

Latency in the switch (in ns): 264

Latency in the cable (in ns): 6593

Length of the cable (accuracy ± 2m): 4373 m

---------------------------------------------------------

F241-15-09-MDS9710#

Test verkeersgenerator

Dit is een lange termijn test met volledige lijnsnelheid. Tot 3600 seconden (1 uur)

2.1 Kant B(reflector)

2.1.1 - sluiting van de te gebruiken interface

2.1.2 - voor diagnostiek: ISL reflector traffic_test link_speed 32G loop-back interface FC6/1

2.2 Kant A(generator)

2.2.1 - sluiting van de te gebruiken interface

2.2.2 - diagnostische ISL generator interface FC9/1 startduur 3600 snelheid 100% frame_size min 16 max 517 stap 100 link_speed 32g

Dit werkt 1 uur bij 32G volle lijnsnelheid.

Zo ziet het eruit in de labswitch:

F241-15-09-MDS9710# diagnostic isl generator interface fc9/1 start duration 3600 rate 100% frame_size min 16 max 517 step 100 link_speed 32g

Waiting for sync to be achieved on the link ....

Link initialized successfully. Starting the test.

F241-15-09-MDS9710#

When it end there is no message but you can see the frames on the ports:

F241-15-10-9706-2# show int fc6/1 | i fc|rate

fc6/1 is down (Administratively down)

5 minutes input rate 5754800992 bits/sec,719350124 bytes/sec, 666558 frames/sec

5 minutes output rate 5754800512 bits/sec,719350064 bytes/sec, 666558 frames/sec

F241-15-10-9706-2#

F241-15-10-9706-2# show int fc6/1 counters details | i i fc|fec|crc

fc6/1

0 invalid CRCs, 0 Delimiter Errors

regardless of the CRC/FCS error

CRC/FCS error

7262 fec corrected blocks

0 fec uncorrected blocks

F241-15-10-9706-2#

Aanbevolen wordt om de interfacetellers te wissen en dit op elk van de verbindingen een uur lang uit te voeren. Pak vervolgens de bovenstaande CRC- en FEC-informatie aan beide zijden.

Om de kwestie van de interfacetellers te ontruimen, gebruik heldere tellers interface allen.

Een plannertaak configureren

De bovenstaande test van de verkeersgenerator werkt gedurende maximaal een uur. Om het langer in werking te stellen (zoals 24 uur) kunt u een plannertaak configureren:

De planner moet worden geconfigureerd, er zijn twee onderdelen:

- plannerbaan

- planningsschema

De plannertaak is waar u vormt wat u wilt uitvoeren terwijl het plannerprogramma is waar u vormt wanneer u de taak wilt uitvoeren.Dit programma wordt uitgevoerd totdat u het schema verwijdert. Er is geen makkelijke manier om het handmatig te stoppen.

U moet de interfaces vervangen door de interfaces in uw stof.

Als u een fout maakt met de configuratie van de taak, moet u deze verwijderen en opnieuw starten. Het staat u niet toe om terug te gaan om het aan te passen.

Aan de kant van de generator is er een generator-stop als deze voor het eerst draait. Mogelijk ziet u een fout die oké is. De volgende keer dat het draait, moet het goed zijn.

Hier is het script:

Generator:

---------

shutdown fc1/42

feature scheduler

scheduler logfile size 1024

clear counters interface fc1/42

clear scheduler logfile

scheduler job name stats

diagnostic isl generator interface fc1/42 stop

show interface fc1/42 counters details | i i fc|fec|crc

show interface fc1/42 counters | i i fc|rate

diagnostic isl generator interface fc1/42 start duration 3600 frame_size min 64 max 517 step 1 link_speed 32G

exit

scheduler schedule name test

job name stats

time start +00:01:00 repeat 00:01:00

exit

Reflector:

---------

shutdown fc7/1

feature scheduler

scheduler logfile size 1024

clear counters interface fc7/1

clear scheduler logfile

diagnostic isl reflector traffic_test link_speed 32G loop-back interface fc7/1 enable

scheduler job name stats

show interface fc7/1 counters details | i i fc|fec|crc

show interface fc7/1 counters | i i fc|rate

exit

scheduler schedule name test

job name stats

time start +00:01:00 repeat 00:01:00

exit

At the end of 24 hours, please remove the scheduler schedule to stop it at both generator and reflector sides:

no scheduler schedule name test

You can collect the scheduler logfile which will contain all the output of the tests and the show command:

show scheduler logfile | no-more

Aanvullende opdrachten:

- status van houtregistratie tonen

- houtlogmodule <modulenummer> tonen

- houtkap op het bord weergeven

- show logging on board mem leak

- bevatten van de loggegevens van de foutmelding

- op het toetsenbord met uitzondering van het logboek tonen

- bevatten van de loggegevens van de foutmelding

- houtkap aan boord van schepen