Inhoud

Inleiding

Voorwaarden

Vereisten

Gebruikte componenten

Conventies

Probleem

Oplossing

Console-sessie niet accepteren toetsaanslagen

Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de juiste instellingen die moeten worden toegepast wanneer u een pc aansluit op een routerconsolepoort en toegang biedt via Command Line Interface (CLI).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor meer informatie over documentconventies.

Probleem

Wanneer een consolekabel wordt aangesloten van een PC COM seriële poort of van een USB naar seriële adapter naar de routerconsolepoort, wordt er geen routermelding weergegeven op de Terminal-emulator. Een ander symptoom dat kan worden waargenomen is dat de vuilnistekens op de Terminalemulator-software verschijnen en dat de router geen toetsaanslagen meer accepteert. Het lijkt alsof de router is gecrasht of niet reageert.

Oplossing

De instellingen in de terminal emulator software moeten correct worden ingesteld; anders verschijnen er onbegrijpelijke tekens op het scherm. Wanneer u de verbinding instelt, gebruikt u de volgende instellingen:

Bits per sec    :  9600

Data bits       :     8

Parity          :  none

Stop bits       :     1

Flow control    :  none

Hier is een voorbeeld van hoe u deze instellingen kunt configureren op een Windows-gebaseerde pc met Hyper Terminal:

Hier is een voorbeeld van hoe u deze instellingen kunt configureren op PuTY Terminal Emulation:

Opmerking: Als u een USB-naar-seriële adapter gebruikt om een verbinding met de router tot stand te brengen, moet u controleren welke COM-poort aan de USB-adapter is gegeven en het juiste COM-nummer selecteren onder de terminalemulator-instellingen.

Zonder deze instellingen kan de router meestal een output weergeven maar accepteert geen toetsaanslagen. De router, daarom, lijkt alsof het wordt gehangen of is neergestort. Met de juiste instellingen kunt u verschillende Terminal-emulators gebruiken om de router te configureren en te bewaken, de software van keuze is afhankelijk van de pc of laptop die voor de verbinding wordt gebruikt.

Opmerking: op sommige routers is de consolesnelheid gewijzigd in het configuratieregister en werkt een snelheid van bits per seconde van 9600 niet. Deze situatie is echter niet gebruikelijk. Geldige snelheden (anders dan 9600 bps) zijn 1200, 2400 en 4800 bps. Op sommige platforms, met name de 3600 Series routers, worden 19200, 38400, 57600 en 115200 bps ondersteund. Probeer deze als u geen verbinding kunt maken met de instellingen die in dit document worden beschreven.

Console-sessie niet accepteren toetsaanslagen

Dit probleem kan het gevolg zijn van een van de volgende redenen:

- Verschil in baudsnelheid en de bits per seconde waarde

- Slechte consolekabel

- De optie Rolvergrendeling is ingeschakeld op het toetsenbord (zorg ervoor dat de schuifvergrendeling is uitgeschakeld op het toetsenbord)

Gerelateerde informatie

- Routertools voor probleemoplossing

- Wachtwoorden voor Telnet-, console- en AUX-poorten op routers configureren

- Toegang tot de CLI via PuTTY met behulp van een consoleverbinding op 300 en 500 Series beheerde Switches

- Pagina voor technologie-ondersteuning

- Cisco technische ondersteuning en downloads