Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

Snel starten om fout te adresseren

Gedetailleerde stappen om fouten aan te pakken

De map identificeren

Capaciteit controleren

Bestanden opschonen

Verhoogde fout op /

Inleiding

In dit document worden de ACI-foutcodes F1527, F1528 en F1529 en de herstelstappen beschreven.

Achtergrondinformatie

Deze drie fouten treden op wanneer het gebruik van de opslagcapaciteit van een controller de drempel overschrijdt.

F1527 is een waarschuwingsfout die optreedt wanneer het gebruik groter is dan 75%.

F1528 is een grote fout die optreedt wanneer het gebruik tussen 85% en 90% ligt.

F1529 is een kritieke fout die optreedt wanneer het gebruik groter is dan 90%.

code : F1529

oorzaak: materiaal-vol

descr: Opslageenheid/techsupport op knooppunt 1 met hostname rtp-aci08-apic1 gemonteerd op /techsupport is 100% vol

dn : topologie/pod-1/knooppunt-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/error-F1529

regel: opslagapparaat-volledig-kritiek

ernst : kritiek

Snel starten om fout te adresseren

1. Identificeer de directory die op capaciteit is

2. Controleer of de capaciteit is bereikt

3. Bestanden in de map opschonen

Gedetailleerde stappen om fouten aan te pakken

De map identificeren

In de foutbeschrijving wordt aangegeven tegen welke directory de fout is ontstaan.

In de twee onderstaande voorbeelden kunt u zien dat de F1527 fout is opgetild tegen de /firmware directory en de F1529 fout is gekoppeld aan /techsupport.

We kunnen ook zien in de beschrijving dat de fouten worden verhoogd op knooppunt 1.

code : F1527

descr: Opslageenheid /firmware op knooppunt 1 gemonteerd op /firmware is 76% vol

dn : topologie/pod-1/knooppunt-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/error-F1527

code : F1529

descr: Opslageenheid /techsupport op knooppunt 1 met hostname rtp-aci08-apic1 gemonteerd op /techsupport is 100% vol

dn : topologie/pod-1/knooppunt-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/error-F1529

Capaciteit controleren

Zodra u weet welke directory de fout wordt opgeworpen, kunt u de CLI gebruiken om te controleren of we zoveel schijfruimte gebruiken.

Met behulp van de opdracht df -h kunnen we de beschikbare schijfruimte voor elke montage zien.

In de onderstaande tabel zien we dat de /firmware 76% van de beschikbare ruimte gebruikt en /data/techsupport 100% gebruikt

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   13G   25G  35% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   38G     0 100% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  721M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.0G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  9.0G   23G  29% /var/run/utmp

Bestanden opschonen

Nadat we hebben geverifieerd dat de fout is aanwezig, kunnen we vervolgens bestanden in de directory opschonen.

Om dit te doen navigeer je naar die map; dan kun je de bestanden op grootte weergeven (ls -lahS) en grote bestanden verwijderen (rm <fileName>) die niet meer nodig zijn.

U kunt dan opnieuw controleren met de opdracht df -h dat de ruimte is opgeruimd.

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport

rtp-aci08-apic1# ls -lahS

total 38G

-rw-r--r--  1 admin   admin    10G Aug 10 18:12 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   9.4G Aug 10 18:13 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.9G Jul 24 02:05 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.7G Jul 24 01:55 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.5G May 15 19:33 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.1G May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   1.1G Aug 10 18:04 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   1.1G Aug 10 18:11 1g.img

-r--r-----  1 ifc     admin   952M May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   946M May  3 19:44 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-03T19-35UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   894M May 15 19:27 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   892M May  4 19:12 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   253M Mar 31 20:33 dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   205M Jul 18 14:40 dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18T14-21UTC_1689690102_0x1b01_kernel_log.0.tar.gz

-r--r-----  1 ifc     admin   141M Aug 10 18:02 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   134M Jul 24 02:00 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   130M May 15 19:29 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_db_2of3.tgz

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# df -h | grep techsupport /dev/mapper/vg_ifc0-techsupport 40G 18G 20G 49% /data/techsupport

Verhoogde fout op /

Als de directory die vol is de / directory is, kan het zijn dat u de betreffende bestanden niet kunt opschonen zonder root te zijn.

code : F1528

descr: Storage unit / on Node 1 met hostname rtp-aci08-apic1 opgezet op / is 89% vol

dn : topologie/pod-1/knooppunt-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/error-F1528

Wanneer we hier de df -h opdracht gebruiken, zien we niets gemonteerd op /.

We gebruiken dat /bin 100% vol is. Wanneer we echter kijken naar de bestanden daar zien we alleen dat 606M wordt gebruikt in plaats van 40G.

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   40G     0 100% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   18G   20G  49% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  726M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.1G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  7.1G   25G  23% /var/run/utmp

rtp-aci08-apic1# cd /bin

rtp-aci08-apic1# ls -lahS | head

total 606M

-rwxr-xr-x  1 root root  103M Jul 26 20:44 nomad

-rwxr-xr-x  1 root root   60M Mar  1  2021 podman

-rwxr-xr-x  1 root root   51M Sep  9  2020 containerd

-rwxr-xr-x  1 root root   47M Aug  4  2021 consul

-rwxr-xr-x  1 root root   32M Apr 27  2021 atomix

-rwxr-xr-x  1 root root   30M Apr 27  2021 atomix-downgrade-grub

-rwxr-xr-x  1 root root   26M Sep  9  2020 ctr

-rwxr-xr-x  1 root root   25M Feb 13  2019 etcd

-rwxr-xr-x  1 root root   21M Feb 13  2019 etcdctl

Om te zien welke bestanden de ruimte innemen op / we zouden de APIC CLI moeten openen met de root login.

Om dit te doen, moet u contact opnemen met Cisco TAC voor assistentie.