Inhoud

Inleiding

Achtergrondinformatie

De systeemgegenereerde objecten bewerken

Interface op blad 101 configureren

Een beleid voor systeemprofiel bewerken

API-benadering voor toevoegen/verwijderen van interfaceconfiguratie

Interfacebeleid "10gig_policy" toevoegen aan Blad 101 - E1/8

Interfacebeleid "bcg1-3k" toevoegen aan Blad 101 - E1/10

Interfaceconfiguratie met blad 101 - E1/10 verwijderen

Interfacebeleid "bcg1-3k" toevoegen aan blad 102 - E1/14

Samenvatting

Bekende problemen/problemen

Inleiding

Dit document beschrijft de nieuwe benadering van interfaceconfiguratie in ACI en biedt stappen om fouten te repareren bij het wijzigen van door het systeem gegenereerd toegangsbeleid dat aan het document is gekoppeld.

Achtergrondinformatie

5.2.4 en hoger introduceerden de optie "per-poorts configuratie" (ook wel "interfaceconfiguratie" of infraPortConfig genoemd) om het toegangsbeleid te vereenvoudigen.

Traditioneel gebruikt ACI vier objecten (interfaceprofiel, interfacekiezer, interfaceprofiel en interfacekiezer) om een bepaalde switch switch op een bepaalde switch te selecteren.

Dit document verwijst naar deze werkwijze als de "profielen en keuzeschakelaars configuratie." Dit beeld illustreert de configuratie:

De optie van de interfaceconfiguratie stelt de vier voorwerpen als één enkel voorwerp voor. U hoeft daarom geen interfaceprofielen, switch-selectors, interfaceprofielen en switch-selectors te gebruiken of te onderhouden.

De details worden gedocumenteerd in de configuratiehandleiding. Raadpleeg altijd de configuratiehandleiding voor de laatste updates.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/dcn/aci/apic/6x/l2-configuration/cisco-apic-layer-2-networking-configuration-guide-60x/access-interfaces-60x.html

Het is belangrijk om te weten dat wanneer de nieuwe optie voor "interfaceconfiguratie" wordt gebruikt, Cisco APIC profielen en selectors voor switches en interfaceprofielen en -selecteurs maakt en handhaaft als alleen-lezen met zo weinig mogelijk objecten.

Deze objecten die automatisch door Cisco APIC worden gemaakt, worden "systeemprofielen" genoemd.

Als u probeert om het systeemprofielbeleid op een andere manier te bewerken, ziet u een fout. Het is niet mogelijk om <> te verwijderen omdat de ouder een door het systeem gegenereerd profiel is of omdat het niet mogelijk is om <> te verwijderen omdat het een door het systeem gegenereerde MO is.

Specifieke voorbeelden:

Error 1. Verwijderen object mislukt:

Het is niet mogelijk om infraPortBlk uni/infra/accportprof-systeem-poort-profiel-knooppunt-600/hports-system-port-selector-accbundle-DstSymmpo-type-range/portblk-portblock1 onder infraAccPortP uni/infra/accportprof-systeem-poort-profiel-knooppunt-600 te verwijderen omdat de ouder een systeem gegenereerd profiel is.

Error 2. Fout: 400

Het is niet mogelijk om infraPortBlk uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600/hports-system-port-selector-accbundle-DstSymmpo-type-range/portblk-portblock1 aan te passen onder infraAccPortP uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600 omdat de ouder een systeem gegenereerd profiel is.

Error 3. Verwijderen object mislukt:

Het is niet mogelijk om infraAccPortP uni/infra/accportprof-system-port-profile-node-600 te verwijderen omdat het een systeem-gegenereerde MO is.

De systeemgegenereerde objecten bewerken

Bewerken van deze alleen-lezen switch profielen en selectors en interfaceprofielen en selectors kan alleen via de  Fabric > Access Policies > Interface Configurations.

Op een lab APIC met 6.0.2h zijn er nog geen systeemgedefinieerde profielen. Een setup kan een groene veldimplementatie zijn of u kunt upgraden van een oudere release naar 5.2.4 en hoger.

Interface op blad 101 configureren

Wijs interface e1/8 toe op blad 101 om een 10gig interfacebeleid te gebruiken.

Ofwel kunt u de interface handmatig toevoegen aan een bestaand interfaceprofiel als er al een is gemaakt of voor deze oefening, verkennen met behulp van de Quick Start Wizard zoals in het beeld.

Nadat de configuratie is opgeslagen, ziet u dat er verschillende systeembeleidsregels zijn gemaakt zoals in deze afbeelding.

U ziet dat de eerder genoemde stap is gemaakt:

1. Switch profiel > systeem-knooppunt-profiel-101

2. Interfaceprofiel > system-port-profile-node-101

3. Poortkiezer > System-port-selector-accportgrp-10gig_policy

Als u nog een interface E1/9 aan hetzelfde beleid toevoegt met behulp van de Quick Start Wizard, dan bevat het systeem "system-port-selector-accportgrp-10gig_policy" blokken ook E1/9.

Het verschil tussen het beleid dat met de wizard wordt gemaakt en het door de gebruiker gedefinieerde beleid is dat het systeembeleid alleen-lezen is.

U kunt met de rechtermuisknop op een beleid klikken om de browser van de objectopslag te bekijken en de maker van het object te zien zoals in de afbeelding.

Een beleid voor systeemprofiel bewerken

Als u bijvoorbeeld probeert de systeempoortselector e1/8 te verwijderen uit het systeempoortprofiel, ziet u een fout zoals in de afbeelding:

Als u een profiel wilt wijzigen dat door het systeem is gegenereerd, navigeert u naar  Fabric > Access Policies > Interface Configuration.

Hier kunt u de configuratie voor E1/8 wissen of bewerken.

Zodra u ervoor kiest om het beleid met betrekking tot poort e1/8 op blad 101 te verwijderen, wordt u gevraagd om bevestiging en dan wordt het systeembeleid dienovereenkomstig bijgewerkt.

API-benadering voor toevoegen/verwijderen van interfaceconfiguratie

Interfacebeleid "10gig_policy" toevoegen aan Blad 101 - E1/8

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"assocGrp":"uni/infra/funcprof/accportgrp-10gig_policy","description":"","node":"101","card":"1","port":"8","role":"leaf","brkoutMap":"none","connectedFex":"unspecified","pcMember":""},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig.json

Interfacebeleid "bcg1-3k" toevoegen aan Blad 101 - E1/10

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"assocGrp":"uni/infra/funcprof/accportgrp-bcg1-3k","description":"","node":"101","card":"1","port":"10","role":"leaf","brkoutMap":"none","connectedFex":"unspecified","pcMember":""},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig1.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig1.json

Interfaceconfiguratie met blad 101 - E1/10 verwijderen

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"dn":"uni/infra/portconfnode-101-card-1-port-10-sub-0","status":"deleted"},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig_delete1.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig_delete1.json

Interfacebeleid "bcg1-3k" toevoegen aan blad 102 - E1/14

Voorafgaand aan deze toevoeging, is er geen profiel van het systeemknooppunt voor switch 102 noch is er een profiel van de systeempoort. Deze post leidt tot beide beleidslijnen.

echo '{"infraInfra":{"attributes":{},"children":[{"infraPortConfig":{"attributes":{"assocGrp":"uni/infra/funcprof/accportgrp-bcg1-3k","description":"","node":"102","card":"1","port":"14","role":"leaf","brkoutMap":"none","connectedFex":"unspecified","pcMember":""},"children":[]}}]}}' > interfaceconfig2.json

icurl -X POST http://localhost:7777/api/mo/uni/infra.json -d @interfaceconfig2.json

Samenvatting

De optie "per-poortconfiguratie" kan het beheer van het toegangsbeleid vereenvoudigen zonder dat er verschillende profielen en selectoren hoeven te worden gemaakt.

Bekende problemen/problemen

Cisco bug-id CSCwd83295 - ACI: VLAN’s worden onbeperkt verwijderd uit bladinterfaces na migratie naar infraPortConfig