Doel

WAP571E Wireless-AC/N access point voor buitengebruik met dubbele radio is een hoogwaardige, outdoorkleding en zeer beveiligde Business class Wireless Access Point (WAP) ontworpen om rendabele draadloze connectiviteit voor buitenruimtes te bieden.

Dit artikel beoogt algemene informatie te verstrekken over WAP571E.

Toepasselijke apparaten

- WAP571E router

Productfuncties

- Kosteneffectieve 802.11ac connectiviteit voor buitengebruik tot 1,9 Gbps

- 3x3 Multiple Input Multiple Output (MIMO) met drie ruimtelijke stromen op zowel 5,0 GHz als 2,4 GHz

- IP66-behuizing voor buitengebruik

- Single Point Setup

- 2 Gigabit Ethernet Local Area Network (LAN) poorten

- WAP2, 802.1X met afstandsverificatie, inbelservice (RADIUS) en detectie van rotatiepunt.

- Capture Portal met meerdere rechten en rollen

- Eenvoudige installatie en intuïtief webgebaseerd gebruik

- Ondersteuning voor Power over Ethernet (PoE)

Standaardinstellingen

Parameter

Standaardwaarde

Username

Cisco

Wachtwoord

Cisco

LAN IP-adres

DHCP-adres toegewezen door server

Back LAN IP

192.168.1.245

Subnetwork masker

255.255.255.0

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (beveiligingsverificatie), 802.1Q (VLAN), 8 02.1D (Spanning Tree), 802.11i (WAP2 security), 802.11e (draadloze QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Poorten

Twee LAN Gigabit Ethernet automatisch detecteren

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Antennes

Interne antennes voor installatie op een muur

LED-indicatielampje

Eén LED

Besturingssysteem

Linux

Fysieke interfaces

Poorten

2 10/100/1000 Ethernet, met ondersteuning voor 802.3at bij PoE-ondersteuning is slechts voor één poort en niet twee poorten

Toetsen

Reset-toets

LEDs

Eén multifunctionele LED

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

(B x D x H)

9,05 x 7,87 x 1,96 inch. (230 x 200 x 50 mm)

Gewicht

1350 g of 2,97 lb

Netwerkmogelijkheden

VLAN-ondersteuning

Ja

Aantal VLAN’s

1 beheer VLAN plus 32 VLAN’s voor SSID’s

802.1X applicatie

Ja

SSID-to-VLAN-mapping

Ja

Selecteren automatisch kanaal

Ja

Spanning-boom

Ja

Taakverdeling

Ja

IPv6

Ja

Ondersteuning van IPv6-host

IPv6-RADIUS, SURG, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s, 32 actieve VLAN’s plus één beheerVLAN

Security

WAP, WAP2

Ja, inclusief Enterprise-verificatie

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

HTTPS

SSID-uitzending

Ja

Detectie van toegangspunten

Ja

Monteren en fysieke beveiliging

Optie voor meerdere montage

Montagebeugel voor glasvezel die makkelijk op een wand of stok kan worden gemonteerd

QoS-kwaliteit (Quality of Service)

QoS

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMV TSPEC), client-QoS

Prestaties

Draadloze doorvoersnelheid

Tot 1,9 Gbps gegevenssnelheid (de doorvoersnelheid in de echte wereld zal verschillen)

Aanbevolen gebruikersondersteuning

Tot 200 connectieve gebruikers, 50 actieve gebruikers per radio

Beheer van meerdere access points

Single Point Setup

Ja

Aantal toegangspunten per cluster

16

Actieve klanten per cluster

960

Configuratie

Web gebruikersinterface

Ingebouwd web-gebaseerd hulpprogramma voor makkelijke op browser gebaseerde configuratie (HTTP/HTTPS)

Beheer

Beheerprotocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Afstandsbeheer

Ja

Event logging

Lokale, externe signalering, e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging en pakketvastlegging

Firmware-upgrade

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd en geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

IPv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja

Draadloos

Frequentie

Dubbele gelijktijdige radio’s (2,4 GHz en 5 GHz)

Type radio en modulatie

Dual Radio, orthogonal Frequency Multiplexing (OFDM) IEEE 802.11a/n: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64 QAM/256 AM)

IEEE 802.11ac: OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO met 3 ruimtelijke stromen bij 5 GHz en 2,4 GHz

21 voor een bandbreedte van 20 MHz; 9 voor 40 MHz bandbreedte; 4 voor 80 MHz bandbreedte

1 voor een bandbreedte van 20 MHz; 7 voor 40 MHz bandbreedte

802.11 dynamische frequentieselectie (DFS)

Ondersteunde gegevenssnelheden

IEEE 802.11b: DSSS (1/2/5,5/11)

IEEE 802.11g: OFDM (12-06-12-18-24-36-48-54)

IEEE 802.11n: zie onderstaande tabel

IEEE 802.11b 12.94 MHz

IEEE 802.11g 24,49 MHz

AEEA 802.11n MCS0 (HT20): 27,44 MHz

IEEE 802.11n MCSO (HT40): 36,18 MHz

IEEE 802.11b: 29,76 dBm

IEEE 802.11g 29.24 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT20): 29,25 dBm

IEEE 802.11n MCS0 (HT40): 23,81 dBm

Frequentieband en besturingskanalen

Frequentieband

Kanaalnr.

Frequentie

Kanaalnr.

Frequentie

2400-2483,5 MHz

1

2412 MHz

7

2442 MHz

2

2417 MHz

8

2447 MHz

3

242 MHz

9

2452 MHz

4

2427 MHz

10

2457 MHz

5

2432 MHz

11

2462 MHz

6

2437 MHz

-

-

5150-5250 MHz band 1

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

5250-5350 MHz band 2

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

550 MHz

112

-

102

510 MHz

116

-

104

520 MHz

132

-

5470-5275 MHz band

106

5530 MHz

134

-

108

540 MHz

136

-

110

550 MHz

140

-

149

5745 MHz

157

-

151

575 MHz

159

-

153

5765 MHz

161

-

155

575 MHz

165

-

Overgebrachte uitgangsenergie

2,4 GHz

802.11b: 20,0 +/- 1,5 dBm bij CH6, alle tarieven

802.11g: 20,0 +/- 1,5 dBm bij CH6, 6 Mbps

802.11g: 17,0 +/- 1,5 dBm bij CH6, 54 Mbps

802.11n (HT20): 20,0 +/- 1,5 dBm bij CH6 MCS0

802.11n (HT20): 17,0 +/- 1,5 dBm bij CH6 MCS7

802.11n (HT40): 16,0 +/- 1,5 dBm bij CH6 MCS7

5 GHz UNII-1 (5150~5250 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bij 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bij 54 Mbps

802.11ac(HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

802.11ac(HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

802.11ac(HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

5 GHz UNII-2 (5250 - 5350 MHz)/UNII-2 uitgebreid (5470 - 5725 MHz)

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm bij 6 Mbps

802.11a: 18,0 +/- 1,5 dBm bij 54 Mbps

802.11ac(HT20): 18,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

802.11ac(HT40): 18,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

5 GHz UNII-3 (5725 MHz~5850 MHz)

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bij 6 Mbps

802.11a: 22,0 +/- 1,5 dBm bij 54 Mbps

802.11ac(HT20): 22,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT20): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

802.11ac(HT40): 21,0 +/- 1,5 dBm @ MCS0

802.11ac(HT40): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

802.11ac(HT80): 20,0 +/- 1,5 dBm bij MCS0

802.11ac(HT80): 14,0 +/- 1,5 dBm bij MCS9

Gebruikstemperatuur

-40°C tot 55°C (-40°C tot 131°F) met zonne-energie of -40 tot 65°C (-40°C tot 149°F) zonder zonne-energie

Opslagtemperatuur

-50 tot 70°C (-58 tot 158°F)

Vochtigheid tijdens gebruik

5% tot 95%, niet-condenserend

Vochtigheid tijdens opslag

5% tot 90%, niet-condenserend

Systeemgeheugen

256 MB RAM

128 MB flitser