Doel

WAP571 Wireless-AC/N Premium access point met dubbele radio en PoE gebruikt tegelijkertijd dubbele band radio voor een betere dekking en gebruikerscapaciteit. Met de 3x3 MIMO-technologie (Multi-Input Multiple-Outage) met drie ruimtelijke stromen kan het toegangspunt met maximale prestaties werken in zowel de 5,0 GHz- als de 2,4 GHz-frequentie. Gigabit Ethernet LAN-interfaces met Power over Ethernet (PoE) vergemakkelijken een flexibele installatie en verminderen de kosten voor bekabeling en bedrading. Met de optie Intelligent Quality-of-Service (QoS) kunt u prioriteit geven aan bandbreedte-gevoelig verkeer voor spraak-over-IP (VoIP) en videotoepassingen.

Om zeer veilige gasttoegang aan bezoekers en andere gebruikers te verlenen, steunt WAP571 een gevangen portaal met meerdere authentificatieopties en de capaciteit om rechten, rollen, en bandbreedte te vormen. Met een aangepaste loginpagina voor uw workflow kunt u een welkomstbericht en toegangsgegevens indienen en uw merk met bedrijfslogo's versterken.

Dit artikel beschrijft de functies en functies van WAP571 Wireless-AC/N Premium access point met dubbele radio en PoE.

Toepasselijke apparaten

- WAP571

Productfuncties

- Gelijktijdige ondersteuning voor dubbele band, tot 1,3 Mbps op een 5,0 GHz-radio en 600 Mbps op een 2,4 GHz-radio om optimaal gebruik te maken van de capaciteit en dekking

- 3x3 MIMO met drie ruimtelijke stromen op zowel 5,0 GHz als 2,4 GHz maakt maximale prestaties mogelijk

- Single Point Setup, een technologie zonder controller, vereenvoudigt de implementatie en het beheer van meerdere access points zonder extra hardware te vereisen

- Twee-Gigabit Ethernet LAN interfaces kunnen een snelle uplink naar het bekabelde netwerk mogelijk maken en ook de steun voor aggregatie van verbindingen verbinden om de algemene bandbreedte tussen de twee poorten te verhogen

- Beveiliging op basis van robuuste beveiliging, waaronder WAP2, 802.1X met externe verificatie, inbel-gebruikersserver (RADIUS), beveiliging van toegangspunten en detectie van rotatiepunten, helpen gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen

- Een gevangen portaalondersteuning maakt zeer veilige, op maat gesneden toegang tot uw workflow met meerdere rechten en rollen

- Eenvoudige installatie via een setup-wizard en een intuïtieve webconfiguratie maken een snelle, eenvoudige installatie en installatie in een paar minuten mogelijk

- Ondersteuning voor PoE maakt een eenvoudige installatie mogelijk zonder dure extra bedrading

- Snel ontwerp met meerdere interne antennes en een veelzijdige montageset die installatie op een plafond, muur of desktop mogelijk maken

- Intelligente QoS prioriteert netwerkverkeer om kritieke netwerktoepassingen bij topprestaties te helpen houden

- Dankzij de energiebesparende slaapstand en de poortcontrole kan de energiezuinigheid worden verbeterd.

- De modus Workgroup Bridge laat u uw netwerk uitvouwen door draadloos verbinding te maken met een tweede Ethernet-netwerk

- Ondersteuning voor IPv6 maakt het mogelijk om toekomstige netwerktoepassingen en besturingssystemen te implementeren zonder dure upgrades

- Een beperkte garantie voor hardware tijdens levensduur biedt gemoedsrust

Productspecificaties

Specificaties

Beschrijving

Normen

IEEE 802.11ac, 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3af, 802.3u, 802.1X (beveiligingsverificatie), 802.1Q (VLAN), 8 02.1D (Spanning Tree), 802.11i (WAP2-beveiliging), 802.11e (draadloze QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Poorten

2 LAN Gigabit Ethernet-automatisch detecteren

Type bekabeling

Categorie 5e of beter

Antennes

Interne antennes voor installatie op een muur of plafond

LED-indicatielampjes

Eén LED

Besturingssysteem

Linux

Fysieke interfaces

Poorten

2 - 10/100/1000 Ethernet, met ondersteuning voor 802.3at bij PoE-ondersteuning is alleen voor 1 poort en niet 2 poorten

Toetsen

Reset-toets

Locksleuf

Sleuf voor Kensington-slot

LEDs

Eén multifunctionele LED

Fysieke specificaties

Fysieke afmetingen

9,05 x 9,05 x 1,57 inch. (230 x 230 x 40 mm)

Gewicht

778 g (1,71 lb)

Netwerkmogelijkheden

VLAN-ondersteuning

Ja

Aantal VLAN’s

1 beheer VLAN plus 32 VLAN’s voor SSID’s

802.1X smeekbede

Ja

Toewijzing van SSID’s en VLAN

Ja

Selecteren met automatische kanalen

Ja

Spanning Tree

Ja

Taakverdeling

Ja

IPv6

Ja

- Ondersteuning van IPv6-host

- IPv6-RADIUS, SURG, Network Time Protocol (NTP)

Layer 2

802.1Q-gebaseerde VLAN’s, 32 actieve VLAN’s plus 1 beheer VLAN

Security

WAP, WAP2

Ja, inclusief Enterprise-verificatie

Toegangsbeheer

Ja, toegangscontrolelijst voor beheer (ACL) plus MAC

Beveiligingsbeheer

HTTPS

SSID’s

Ja

Rugge access point detectie

Ja

Monteren en fysieke beveiliging

Meervoudige montageopties

Montagebeugel voor plafondmontage of wandmontage

Veiligheidsslot

Sleuf voor Kensington-vergrendeling

Quality-of-Service

QoS

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMV TSPEC), client-QoS

Prestaties

Draadloze doorvoersnelheid

Tot 1,9 Gbps gegevens (de doorvoersnelheid in de echte wereld zal verschillen)

Aanbevolen gebruikersondersteuning

Tot 200 connectieve gebruikers, 50 actieve gebruikers per radio

Meervoudig access point beheer

Single Point Setup

Ja

Aantal access points per cluster

16

Actieve clients per cluster

960

Configuratie

Web gebruikersinterface

Ingebouwd web-gebaseerd hulpprogramma voor makkelijke op browser gebaseerde configuratie (HTTP/HTTPS)

Beheer

Management-protocollen

Web browser, Simple Network Management Protocol (SNMP) v3, Bonjour

Afstandsbeheer

Ja

Vastlegging gebeurtenis

Lokale, externe signalering, e-mailberichten

Netwerkdiagnostiek

Vastlegging en pakketvastlegging

upgrade tijdens firmware

Firmware kan worden gemoderniseerd via een webbrowser, geïmporteerd of geëxporteerd configuratiebestand

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP-client

IPv6-host

Ja

HTTP-omleiding

Ja