Doel

De Single Point Setup wordt gebruikt om de draadloze service via meerdere apparaten te controleren. Het wordt gebruikt om een cluster van draadloze apparaten te maken, zodra de cluster wordt gecreëerd kunnen andere draadloze toegangspunten zich bij het cluster aansluiten. Nadat het cluster is voltooid delen alle apparaten hun informatie zoals VAP-instellingen, QoS- en radioparameters om interferentie te verminderen en de bandbreedte van het netwerk te maximaliseren.

De pagina Sessions geeft informatie weer van de clients die aan het WAP-apparaat zijn gekoppeld. De cliënten worden geïdentificeerd door het apparaat plaats en het apparaat adres van MAC. Dit artikel toont de clientinformatie in het cluster op de WAP551- en WAP561-access points.

Opmerking: Raadpleeg voor Single Point Setup artikel Single Point Setup-configuratie voor WAP551 en WAP561 access points.

Toepasselijke apparaten

・ WAP551

・ WAP561

Softwareversie

•1.0.4.2

Single Point Setup-sessies

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Single Point Setup > Sessies. De pagina Sessies wordt geopend:

De weergegeven informatie is:

・ AP Locatie — de locatie van het toegangspunt.

・ Gebruiker MAC — Het MAC-adres van de client.

・ Stuilà — De tijd dat het apparaat niet actief was.

・ Snelheid (Mbps): het tempo waarin de informatie wordt gedeeld onder WAP-apparaten.

・ Signaal — De kracht van het signaal dat de client van de AP ontvangt.

・ RX Totaal — Aantal pakketten die door de client zijn ontvangen.

・ Totaal aantal pakketten die door de client zijn verzonden.

・ Error rate - aantal keer de frames bij gegevensoverdracht op de AP.

Stap 2. (Optioneel) Kies de gewenste informatie in de vervolgkeuzelijst Weergave en klik op Ga. De clientinformatie wordt weergegeven.