Doel

Een IP-adres kan op twee manieren worden toegewezen, via Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) of door de handmatige configuratie van het statische IP-adres.De standaardinstelling op WAP371 is DHCP. U kunt echter ook kiezen om een statisch IP-adres te gebruiken, in welk geval u de DHCP-client moet uitschakelen en handmatig het IP-adres en andere netwerkinformatie moet toewijzen. U kunt de IPv4- en IPv6-instellingen configureren om dergelijke wijzigingen aan te brengen.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u IPv4- en IPv6-instellingen op WAP371 kunt configureren. Als u een versie van dit artikel met afbeeldingen geeft, klik hier.

Toepasselijke apparaten

- WAP371

Softwareversie

- 1.2.0.2

Automatische IPv4-instellingen door Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies LAN > VLAN en IPv4-adres. De pagina VLAN en IPv4-adres wordt geopend:

Stap 2. Onder IPv4-instellingen klikt u op de radioknop DHCP in het veld Connection Type. Hierdoor kan WAP automatisch waarden voor het lokale IP-adres, het subnetmasker en de velden met standaardgateway krijgen vanaf de DHCP-server. Deze optie is standaard al geselecteerd.

Stap 3. Klik het gewenste keuzerondje aan in het veld Domain Name Server.

De beschikbare opties worden als volgt beschreven:

- Dynamisch — Primaire en secundaire DNS-serveradressen verkrijgen van een DHCP-server in het LAN.

- Handmatig — configureer handmatig een of meer DNS-serveradressen. Voer maximaal twee IP-adressen in in de volgende tekstvakjes. Het tweede adres is optioneel.

Stap 3. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

Statische IPv4-instellingen

Opmerking: Selecteer slechts één type verbinding om de IPv4 instellingen te configureren. Als u ervoor hebt gekozen de bovenstaande DHCP-configuratie uit te voeren, is het niet nodig de onderstaande handmatige configuratie uit te voeren.

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies LAN > VLAN en IPv4-adres. De pagina VLAN en IPv4-adres wordt geopend:

Stap 2. Onder IPv4-instellingen klikt u op Statische IP in het veld Connection-type. Dit vereist dat u handmatig een IP-adres aan het toegangspunt toewijzen.

Stap 3. Voer een IP-adres in voor het access point in het veld Statisch IP-adres. Dit IP-adres moet uniek zijn voor dit netwerk.

Stap 4. Voer het subnetmasker van het netwerk in het veld Subnetmasker in. Het standaardmasker is 255.255.255.0.

Stap 5. Voer het standaard IP-adres van de gateway in het veld Default Gateway in. De standaardgateway is de router die een netwerk met een extern netwerk verbindt, zoals Internet. Wanneer het bestemming IP adres van een pakket niet bekend is, wordt het naar de standaardgateway verzonden.

Stap 6. Voer handmatig het IP-adres in van de DNS-server (Domain Name System) in de velden Domain Name Server. De Internet Service Provider (ISP) verstrekt gewoonlijk dit adres. Het tweede DNS server-IP adres is optioneel.

Opmerking: Wanneer het type statische IP-verbinding in Stap 2 is geselecteerd, wordt de Domain Name Server automatisch op Handmatig ingesteld.

Stap 8. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.

Automatische IPv6-instellingen door Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies LAN > IPv6-adres. De pagina IPv6-adres wordt geopend:

Stap 2. Klik op de radioknop DHCP in het veld Connection Type. Hiermee kan WAP automatisch waarden voor het lokale IP-adres, het subnetmasker en de velden met standaardgateway krijgen vanaf de DHCP-server.

Stap 3. Controleer het selectieteken voor IPv6 in het administratieve venster om IPv6-beheertoegang in te schakelen of uit te schakelen. Dit laat de beheerinterface van het apparaat toe om via een IPv6 adres te worden benaderd.

Stap 4. Controleer het selectieteken voor de beheermodus voor IPv6 om IPv6-adressen op het apparaat in te schakelen of uit te schakelen. Hiermee kunnen de apparaten automatisch een IPv6-adres genereren zonder een DHCP-server of een statisch toegewezen adres.

Stap 5. Klik het gewenste keuzerondje aan in het veld IPv6-domeinnaamservers.

De beschikbare opties zijn:

- Dynamisch —De DNS-naamservers worden dynamisch geleerd via DHCPv6.

- Handmatig —U specificeert maximaal twee IPv6 DNS-naamservers in de velden die geleverd worden.

Stap 6. Klik op Save om de instellingen op te slaan.

Statische IPv6-instellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies LAN > IPv6-adres. De pagina IPv6-adres wordt geopend:

Stap 2. Onder IPv6-instellingen klikt u op Static IPv6 in het veld IPv6 Connection Type. Dit vereist dat u handmatig een IP-adres aan het toegangspunt toewijzen.

Stap 3. Controleer het selectieknop voor beheermodus voor IPv6 om IPv6-automatische adresconfiguratie op het apparaat in te schakelen of uit te schakelen. Hiermee kunnen de apparaten automatisch een IPv6-adres genereren zonder een DHCP-server of een statisch toegewezen adres.

Stap 4. Controleer het selectieteken voor de beheermodus voor IPv6 om IPv6-adressen op het apparaat in te schakelen of uit te schakelen.

Stap 5. Voer het gewenste statische IPv6-adres van het apparaat in het veld Static IPv6 Address in.

Opmerking: Het WAP-apparaat kan een statisch IPv6-adres hebben, in aanvulling op automatisch geconfigureerd adressen.

Stap 6. Voer de prefix-lengte van het statische adres in in het veld Statische IPv6-adresprefixlengte in. Het bereik van waarden voor de prefix lengte is 0 tot 128, waar de standaard 0 is.

Opmerking: Het lokale adres van de verbinding is het IPv6 adres dat door de lokale fysieke verbinding wordt gebruikt. Het veld Lokaal IPv6-link wordt automatisch toegewezen en niet aanpasbaar.

Stap 7. Voer het standaard IPv6-adres van de gateway in het veld Default Gateway in. De standaardgateway is de router die een netwerk met een extern netwerk verbindt, zoals Internet. Wanneer het bestemming IP adres van een pakket niet bekend is, wordt het naar de standaardgateway verzonden.

Stap 8. Voer het IPv6-adres in van de DNS-server (Domain Name System) in de velden IPv6-toegangsservers. De Internet Service Provider (ISP) verstrekt gewoonlijk dit adres. Het tweede DNS server-IP adres is optioneel.

Opmerking: Wanneer het statische IPv6-connectietype in Stap 2 is geselecteerd, wordt de IPv6-Domain Name Server automatisch op Handmatig ingesteld.

Stap 9. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.