Doel

De fabrieksstandaard herstelt alle configuratie-instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd en herstelt het apparaat in de oorspronkelijke instellingen. Dit kan handig zijn als u het wachtwoord aan een apparaat kwijtraakt en de toegang wilt herstellen.

Opmerking: Het is raadzaam een reservekopie van de configuratie op te slaan voordat u dit proces start. Raadpleeg de Download/Backup Configuration op WAP 371 voor meer informatie.

Het apparaat wordt opnieuw opgestart met een opgeslagen configuratie.

Het doel van dit artikel is om u te laten zien hoe u de standaardinstellingen van de fabriek kunt herstellen en hoe u een WAP371 draadloos access point opnieuw kunt opstarten.

Toepasselijke apparaten

・ WAP371

Softwareversie

•1.0.1.5

Op fabrieksstandaard terugzetten

Er zijn twee manieren om het access point opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstelling:

・ Hardware opnieuw instellen

・ Beginwaarden met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma

Hardware opnieuw instellen

Stap 1. Druk gedurende ongeveer tien seconden op de Reset-knop met een speld aan de achterzijde van het apparaat.

Het access point wordt opnieuw geladen en ingesteld op de standaardinstellingen.

Stap 2. Meld u aan bij de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is cisco en het defaultwachtwoord is cisco.

Beginwaarden met het gebruik van het Web Configuration Utility

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Herstart. De pagina Herstart wordt geopend:

Stap 2. Klik op de knop Herstart om het apparaat opnieuw in te stellen.

Er verschijnt een pagina voor bevestiging:

Stap 3. Klik op OK.

Er verschijnt een voortgangsbalk:

Stap 4. Nadat de computer opnieuw is opgestart, logt u met de standaardaanmeldingsgegevens in. De standaardgebruikersnaam is cisco en het defaultwachtwoord is cisco.

Het apparaat herstarten

Er zijn twee manieren om het access point te herstarten:

・ Herstart van hardware

・ Herstart met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma

Herstart van hardware

Stap 1. Druk op de Aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. Druk na 10 seconden weer op de Aan/Uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.

Het access point wordt opnieuw opgestart en opnieuw verstuurd.

Restart opnieuw met het gebruik van de webgebaseerde applicatie

Stap 1. Meld u aan bij het webconfiguratie van het programma en kies Beheer > Herstart. De pagina Herstart wordt geopend:

Stap 2. Klik om het apparaat opnieuw te starten op de knop Herstart.

Er verschijnt een pagina voor bevestiging:

Stap 3. Klik op OK om verder te gaan met de herstart.

Er verschijnt een voortgangsbalk:

Stap 4. De logpagina verschijnt. Aanmelden met de opgeslagen beheerreferenties.