Datum geïdentificeerd

24 maart 2017

Datum opgelost

N.v.t.

Producten getroffen

Model

Firmware versie

WAP150

1.0.0.13, 1.0.1.7.

Beschrijving van probleem

Zowel 2,4 GHz als 5 GHz radio gaat omlaag nadat u een derde SSID op een van beide radio hebt geconfigureren. Zodra de derde SSID is verwijderd, zijn de radio's goed en functioneel. Het probleem is aanwezig zelfs als slechts één radio is ingeschakeld en er meerdere SSID’s zijn ingesteld.

Resolutie

Voer een upgrade uit op WAP150 naar de laatste firmware release 1.1.0.5.