Doel

Lichtemitterende dioden (LEDs) zijn handig om activiteit en verbindingsstatus op een draadloos access point (WAP) aan te geven. WAP heeft twee LED-systemen: System LED, dat is de enkele LED aan de voorkant van WAP en de Ethernet LED die op Ethernet-poorten van WAP kan worden gevonden. Met de instellingen voor de LED-weergave kunt u een geconfigureerd plannerprofiel inschakelen, uitschakelen en associëren.

Dit document wil u tonen hoe u de geconfigureerde plannerprofielen van WAP125 en WAP581 kunt inschakelen, uitschakelen en associëren.

Toepasselijke apparaten

- WAP125

- WAP581

Softwareversie

- 1.0.0.4

LED-weergave instellen

Opmerking: Het LED-display is standaard ingeschakeld. Wanneer het LED-display is uitgeschakeld, worden alle LEDs uitgeschakeld. Wanneer de waarde van het LED-display gekoppeld is aan de planner, wordt er een vervolgkeuzelijst geboden voor elke afzonderlijke LED en voor alle LEDs samen om een plannerprofiel te selecteren. Als deze functie is ingeschakeld, geven de LEDs de corresponderende status en activiteit van het WAP-apparaat aan.

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van WAP en kies systeemconfiguratie > Meldingen.

Stap 2. Klik in het LED-display op het vervolgkeuzemenu om in de lijst te kiezen:

- Schakel — ingeschakeld door standaard, alle LEDs, Ethernet en systeemLED in.

- Uitschakelen - schakelt alle LEDs uit.

- Associate Scheduler - LED-instellingen worden weergegeven.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt Associate Scheduler geselecteerd. Als u op Uitschakelen of Inschakelen hebt gekozen, slaat u over naar Stap 4.

Stap 3. In het gebied van de instellingen van het LED-display kunt u ervoor kiezen alleen LED-verlichting, Ethernet-LED of alle LEDs te configureren. Kies een profiel in de vervolgkeuzelijst Profielnaam.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt een vooraf ingesteld programma met de naam OfficeHours geselecteerd onder Alle LEDs. Standaard is er geen profiel gekoppeld aan de LEDs. De vervolgkeuzelijst toont de standaardnamen van het plannerprofiel die u hebt ingesteld. Als u er nog geen hebt ingesteld en wilt leren hoe, klik hier. Wanneer de LED is gekoppeld aan een plannerprofiel, toont deze kolom de status afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van een actieve profielregel op dat tijdstip van de dag.

Stap 4. Klik op .

U hebt nu met succes het LED-display in WAP125 en WAP581 ingesteld.