Doel

Internet Protocol versie 4 (IPv4) is de meest gebruikte vorm van IP-adressering die wordt gebruikt om hosts op een netwerk te identificeren en die een 32-bits formaat gebruikt. Internet Protocol, versie 6 (IPv6), is de volgende generatie IP-adresnorm die bedoeld is om het IPv4-formaat te vervangen. IPv6 lost het probleem van de adresschaarste op met het gebruik van 128-bits adressering in plaats van 32-bits adressering die in IPv4 werd gebruikt.

Dankzij de configuratie kan een IP-adres worden toegewezen via Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) of handmatig. Standaard vraagt WAP automatisch om netwerkinformatie door een uitzending. Als er geen DHCP-server op het netwerk is, gebruikt het de standaard IP-adressen. Als u een statisch IP-adres wilt gebruiken, moet u de DHCP-client uitschakelen en handmatig het IP-adres en andere netwerkinformatie toewijzen.

Het doel van dit document is IPv4- en IPv6-instellingen te configureren op het apparaat voor draadloos access point.

Toepasselijke apparaten

- WAP100 Series switch

- WAP300 Series-switches

- WAP500 Series-switches

Softwareversie

- 1.0.1.4 - WAP131, WAP351

- 1.0.6.2 - WAP121, WAP321

- 1.2.1.3 - WAP371, WAP551, WAP561

- 1.0.1.2 - WAP150, WAP361

- 1.0.0.17 - WAP571, WAP571E

IPv4 configureren

IPv4 DHCP configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies LAN > IPv4-instelling of LAN > VLAN en IPv4-adres, afhankelijk van het WAP-model dat u hebt.

WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP571, WAP571E

WAP121, WAP321, WAP371, WAP551, WAP561

Stap 2. Klik in het gebied Type verbinding op de radioknop DHCP om automatisch een IP-adres te verkrijgen. Deze instelling wordt standaard geselecteerd.

Stap 3. Kies uw gewenste DNS-configuratie via de radioknoppen van Domain Name Server. DNS is een protocol dat de apparaten helpt om andere computers en privénetwerken via het internet te bereiken door domeinnamen in hun respectievelijke IP-adressen te vertalen.

Opmerking: Als DHCP is ingeschakeld, is de DNS-configuratie optioneel.

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

- Dynamic — WAP Verkrijgt de Domain Name Server (DNS)-adressen van een DHCP-server op het Local Area Network (LAN). Als u deze optie kiest, slaat u over naar Stap 4.

- Handmatig - Hiermee kunt u één of meer DNS-serveradressen handmatig configureren in de velden Domain Name Server.

Stap 4. Klik op Opslaan.

Statische IPv4-adres configureren

Stap 1. Klik op de radioknop voor statische IP.

Stap 2. Voer een IP-adres in voor het access point in het veld Statisch IP-adres. Het IP-adres moet uniek zijn en is niet aan andere apparaten in hetzelfde netwerk toegewezen.

Stap 3. Voer het subnetmasker van het netwerk in het veld Subnetmasker in. Het standaardmasker is gebaseerd op of de klasse van IP-adres dat u kiest, of op hoeveel subnetten u voor het netwerk gebruikt.

Het standaardmasker is 255.255.255.0Opmerking:

Stap 4. Voer het standaard IP-adres van de gateway in het veld Default Gateway in. Een standaardgateway is een knooppunt op de computer die wordt gebruikt wanneer een IP-adres niet overeenkomt met een route in de routingtabel. Dan wordt het verkeer op de juiste manier verstuurd. Dit apparaat is meestal een router. Om te leren hoe te om de standaardgateway van uw aangesloten apparaat IP adres te vinden met behulp van een de bevelherinnering van Windows, klik hier.

Stap 5. Voer het IP-adres van de DNS in de velden Domain Name Server in. DNS is een protocol dat de apparaten helpt om andere computers en privénetwerken via het internet te bereiken door domeinnamen in hun respectievelijke IP-adressen te vertalen.

U kunt ook een ander DNS server-IP-adres toevoegen in het andere veld dat opgegeven wordt, maar dit is optioneel. Het hebben van twee DNS-servers kan helpen als een van de servers onderdrukt wordt of niet beschikbaar wordt.Opmerking:

Stap 6. Klik op Opslaan.

Stap 7. Als u al eerder instellingen hebt ingesteld, verschijnt een pop-upvenster met een bevestiging van de draadloze instellingen die binnenkort worden bijgewerkt en dat er mogelijk onderbrekingen plaatsvinden. Klik op OK.

U zou nu het IPv4-adres statisch moeten hebben ingesteld.

IPv6 configureren

IPv6-DHCP configureren

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies LAN > IPv6-instelling of LAN > IPv6-adressen.

WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP571 en WAP571E

WAP121, WAP321, WAP371, WAP551 en WAP561

Stap 2. Klik op DHCPv6 als het IPv6-verbindingstype. Het IPv6-verbindingstype vertelt het apparaat hoe u IPv6-adres kunt verkrijgen.

Stap 3. Om IPv6-beheertoegang tot het access point mogelijk te maken, schakelt u het vakje IPv6-beheermodus in.

Stap 4. Om zijn IPv6-adressen en -gateway te leren via routeradvertenties die op de LAN-poort zijn ontvangen, controleert u het vakje Beheermodus inschakelen IPv6Auto Configuration. Access points kunnen meerdere automatisch geconfigureerd IPv6-adressen hebben.

Stap 5. Klik op Opslaan.

Statische IPv6-adres configureren

Stap 1. Klik op Static IPv6 als het IPv6 Connection-type om handmatig een IPv6-adres aan het access point toe te wijzen.

Stap 2. Controleer het aankruisvakje IPv6-beheermodus om IPv6-beheertoegang mogelijk te maken. Dit laat de interface van het apparaatbeheer toe om via een IPv6-adres te worden benaderd.

Stap 3. Controleer het vakje voor beheermodus voor IPv6 om automatische IPv6-adresconfiguratie op het apparaat in te schakelen. Dit is standaard ingeschakeld.

Stap 4. Voer het IPv6-adres van het access point in het veld Statische IPv6-adres in. Dit is een uniek IPv6-adres en geen enkel ander apparaat in het netwerk kan het gebruiken. Dit is een wereldwijd routabel IPv6-adres.

Stap 5. Voer de prefix-lengte van het statische adres in in het veld Statische IPv6-adresprefixlengte in. De prefix length is een integer in het bereik van 0 tot 128 die het netwerkgedeelte van het IPv6 adres specificeert. Voor dit voorbeeld wordt 48 gebruikt.

Dit is vergelijkbaar met het subnetmasker in IPv4. De standaard prefix lengte is 0.Opmerking:

Stap 6. Voer het IPv6-adres in van de standaardgateway in het veld Default IPv6 Gateway.

Stap 7. Voer het IPv6-DNS-serveradres in de velden IPv6-domeinnaamservers in.

Stap 8. Klik op Opslaan.

U dient nu de statische IPv6-instellingen te hebben geconfigureerd.