Doel

De fabrieksstandaard herstelt alle configuratie-instellingen die door de gebruiker zijn gewijzigd en herstelt het apparaat in de oorspronkelijke instellingen. Dit kan handig zijn als u het wachtwoord aan een apparaat kwijtraakt en de toegang wilt herstellen.

Het apparaat wordt opnieuw opgestart met een opgeslagen configuratie.

Het doel van dit artikel is om u te laten zien hoe u de standaardinstellingen van de fabriek kunt herstellen en hoe u een WAP131 draadloos access point opnieuw kunt opstarten.

Opmerking: Het is raadzaam een reservekopie van de configuratie op te slaan voordat u dit proces start. Raadpleeg de Configuratiebestanden van downloads en back-ups op WAP131 en WAP351 voor meer informatie.

Toepasselijke apparaten

・ WAP131

Softwareversie

•1.0.0.39

Op fabrieksstandaard terugzetten

Er zijn twee manieren om het access point opnieuw in te stellen op de standaard fabrieksinstelling:

・ Hardware reset

・ Beginwaarden met het gebruik van het web configuratie hulpprogramma

Hardware opnieuw instellen

Stap 1. Houd de Reset-knop aan de achterzijde van het apparaat ongeveer tien seconden ingedrukt met een speld.

Het access point wordt opnieuw geladen en ingesteld op de standaardinstellingen.

Stap 2. Meld u aan bij de standaardreferenties. De standaardgebruikersnaam is cisco en het defaultwachtwoord is cisco.

Beginwaarden met het gebruik van het Web Configuration Utility

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Herstart. De pagina Herstart wordt geopend:

Stap 2. Klik op de knop Herstart om het apparaat opnieuw in te stellen.

Er verschijnt een pagina met bevestiging:

Stap 3. Klik op OK.

Er verschijnt een voortgangsbalk:

Stap 4. Nadat de computer opnieuw is opgestart, logt u met de standaardaanmeldingsgegevens in. De standaardgebruikersnaam is cisco en het defaultwachtwoord is cisco.

Het apparaat herstarten

Er zijn twee manieren om het access point te herstarten:

・ Herstart van hardware

・ Herstart met behulp van het web configuratieprogramma

Herstart van hardware

Stap 1. Druk op de knop Aan/uit om het apparaat uit te schakelen. Na 10 seconden drukt u nogmaals op de Aan/Uit-knop om het apparaat weer in te schakelen. Het access point wordt opnieuw opgestart en opnieuw verstuurd.

Opmerking: De Aan/Uit-knop heeft geen effect als de WAP wordt gevoed met PoE (Power over Ethernet).

Restart opnieuw met het gebruik van de webgebaseerde applicatie

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Administratie > Herstart. De pagina Herstart wordt geopend:

Stap 2. Klik om het apparaat opnieuw te starten op de knop Herstart.

Er verschijnt een pagina met bevestiging:

Stap 3. Klik op OK om verder te gaan met de herstart.

Er verschijnt een voortgangsbalk:

Stap 4. De pagina Aanmelden wordt weergegeven. Aanmelden met de opgeslagen beheerreferenties.