Doel

Virtual Access Point (VAP’s) segmenteert het draadloze LAN-netwerk in meerdere broadcast-domeinen die het draadloze equivalent van Ethernet VLAN’s zijn. VAP's simuleren meerdere toegangspunten in één fysiek WAP-apparaat. Tot vier VAP’s worden ondersteund op Cisco WAP131 en maximaal acht VAP’s worden ondersteund op Cisco WAP351 en WAP371.

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een VAP op de access points WAP351, WAP131 en WAP371 moet configureren.

Toepasselijke apparaten

・ WAP351

・ WAP131

・ WAP371

Softwareversie

・ V1.0.0.39 (WAP351)

・ V1.0.0.39 (WAP131)

・ V1.2.0.2 (WAP371)

Een VAP toevoegen en configureren

Opmerking: Elke VAP wordt geïdentificeerd door een door de gebruiker ingesteld Service Set Identifier (SSID). Meerdere VAP's kunnen niet dezelfde SSID-naam hebben.

Opmerking: Om uw draadloos netwerk te laten functioneren, moet de radio waarin uw geconfigureerde VAP is gekoppeld, ingeschakeld en correct geconfigureerd zijn. Zie Basisradio-instellingen configureren op WAP131 en WAP351 of basisradio-instellingen configureren op WAP371 voor meer informatie

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en navigeer naar draadloos > netwerken. De pagina Netwerken verschijnt:

Stap 2. Selecteer in het veld Radio de radioknop voor de draadloze radio waarop u VAPs wilt configureren.

Stap 3. Als u een nieuwe VAP wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Er verschijnt een nieuwe VAP in de tabel.

Opmerking: WAP131 ondersteunt maximaal 4 VAP's, terwijl WAP371 en WAP351 ondersteuning bieden aan maximaal 8 VAP's.

Stap 4. Klik op het aanvinkvakje links van de tabel om het bewerken van een VAP te starten en vervolgens op Bewerken. U kunt de velden in de geselecteerde VAP met grijswaarden wijzigen.

Stap 5. Zorg ervoor dat het vakje Enable aangevinkt is om het gebruik van de VAP in te schakelen.

Stap 6. In het veld VLAN-id specificeert u de VLAN-id die u met de VAP wilt associëren. Als u WAP131 of WAP371 gebruikt, voer dan in de VLAN-ID. De max-waarde die u kunt invoeren is 4094.

Opmerking: De VLAN-id die wordt ingevoerd, moet op uw netwerk aanwezig zijn en op de juiste manier worden geconfigureerd. Zie VLAN-configuratie op het WAP351 access point,Tagged en Untagged VLAN-id's beheren op WAP131 of VLAN-id's beheren op WAP371 voor meer informatie.

Stap 7. Voer de naam van het draadloze netwerk in het veld SSID Name. Elke VAP moet een unieke SSID naam hebben.

Stap 8. Als u wilt dat de naam van SSID aan klanten wordt uitgezonden, controleer dan het vakje SSID Broadcast check. Dit zal de naam van SSID aan cliënten in hun lijst van beschikbare netwerken tonen.

Beveiligingsinstellingen configureren

Stap 1. Kies de authenticatiemethode die nodig is om verbinding te maken met de VAP in de vervolgkeuzelijst Beveiliging. Als er een andere optie dan Geen is geselecteerd, worden er extra velden weergegeven.

De beschikbare opties zijn:

•None

・ Statistisch EFN

・ Dynamisch EFN

・ WPA Persoonlijk

・ WAP Enterprise

Opmerking: Persoonlijk en de van WAP Enterprise zijn de geprefereerde authenticatietypen voor maximum veiligheid. Statische EFN en Dynamisch NUL mogen alleen worden gebruikt met oudere apparatuur en vereisen dat de radio wordt ingesteld op 802.11a of 802.11b/g modus. Zie Basisradio-instellingen configureren op WAP131 en WAP351 of basisradio-instellingen configureren op WAP371 voor meer informatie.

Statische Wi

Statische EFN is de minst beveiligde authenticatiemethode. Het versleutelt gegevens in het draadloze netwerk op basis van een statische toets. Het is eenvoudig geworden om deze statische sleutel illegaal te verkrijgen, zodat de authenticatie van de EVN alleen gebruikt zou moeten worden wanneer nodig met oudere apparaten.

Opmerking: Wanneer u Statische de optie Alleen een beveiligingsmethode selecteert, verschijnt er een melding en vertelt u dat de keuze van de beveiligingsmethode zeer onveilig is.

Stap 1. In de vervolgkeuzelijst Transfer Key Index selecteert u de index van de EFN-toets uit de lijst met toetsen hieronder die het apparaat zal gebruiken om gegevens te versleutelen.

Stap 2. Kies een radioknop van het veld Key Length om te specificeren of de toets 64 bits of 128 bits in lengte is.

Stap 3. In het veld Key Type kiest u of u de toetsen in ASCII- of hexadecimale indeling wilt invoeren. ASCII bevat alle letters, cijfers en symbolen die op het toetsenbord aanwezig zijn, terwijl hexadecimaal alleen nummers of letters A-F moet gebruiken.

Stap 4. In het veld Eindtoetsen van EFN voert u maximaal 4 verschillende sleutels van de EFN in voor uw apparaat. Elke client die verbinding moet maken met dit netwerk moet één van de zelfde de sleutels hebben van EFN in de zelfde sleuf die door het apparaat wordt gespecificeerd.

Stap 5. (Optioneel) Klik op het aanvinkvakje in het veld Weergave sleutel als het veld Wis tekst, als u de tekenkoorden van de toetsen zichtbaar maakt.

Opmerking: wanneer u een andere firmware gebruikt op WAP351, WAP131 of WAP371, ontbreekt de Toon-toets als Clear Text veld.

Stap 6. In het veld 802.1X-verificatie specificeert u de verificatiealgoritme die u wilt gebruiken door de opties Open System en/of Shared Key te kiezen. De authenticatiealgoritme definieert de methode die wordt gebruikt om te bepalen of een clientstation geoorloofd is om met het WAP apparaat te associëren wanneer statische EFN de veiligheidsmodus is.

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

・ Open System - De authenticatie stelt elke client-station in staat om met het WAP-apparaat te associëren of dat clientstation al dan niet de juiste EFN-toets heeft. Dit algoritme wordt gebruikt in onbewerkte tekst, IEEE 802.1X, en de modi WAP. Wanneer het authenticatiealgoritme wordt ingesteld op Open System, kan elke client associëren met het WAP apparaat.

・ Gedeelde sleutel — De authenticatie vereist dat het clientstation de juiste de sleutel van EFN heeft om met het WAP apparaat te associëren. Wanneer het authenticatiealgoritme op Gedeelde Sleutel wordt ingesteld, kan een station met een incorrecte sleutel van EFN niet met het WAP apparaat associëren.

・ Open System en Shared Key — Wanneer u beide van deze authenticatie-algoritmen hebt geselecteerd, moeten de clientstations die zijn ingesteld om EFN in gedeelde sleutelmodus te gebruiken, een geldige EFN-toets hebben om met het WAP-apparaat te associëren. Ook kunnen de clientstations die zijn ingesteld om EFN te gebruiken als een open systeem (gedeelde sleutelmodus niet ingeschakeld) zich associëren met het WAP-apparaat, zelfs als de juiste sleutel niet is gebruikt.

Stap 7. Klik op Opslaan.

Dynamisch EFN

Dynamisch EFN verwijst naar de combinatie van 802.1x-technologie en het Extenble-verificatieprotocol (EAP). Deze modus vereist het gebruik van een externe RADIUS-server om gebruikers te authentiseren. Voor het WAP-apparaat is een RADIUS-server vereist die EAP ondersteunt, zoals de Microsoft Internet Authentication Server. Om met Microsoft Windows-clients te werken, moet de verificatieserver Protected EAP (PEAP) en MSCHAP v2 ondersteunen. U kunt een van een verscheidenheid aan authenticatiemethoden gebruiken die de IEEE 802.1X-modus ondersteunt, inclusief certificaten, Kerberos en openbare sleutelauthenticatie maar u moet de clientstations configureren om dezelfde verificatiemethode te gebruiken die het WAP-apparaat gebruikt.

Stap 1. Standaard worden de instellingen van de global RADIUS-server gebruikt. Schakel het aankruisvakje uit als u de VAP wilt configureren om een andere reeks RADIUS-servers te gebruiken. Anders overslaan naar Stap 8.

Stap 2. Selecteer in het veld IP-adres voor servers het type WAP-apparaat. De opties zijn IPv4 of IPv6. IPv4 gebruikt 32-bits binaire getallen in decimale notatie met punten. IPv6 gebruikt hexadecimale getallen en kolonies om een 128-bits binair getal weer te geven. Het WAP-apparaat contacteert alleen de RADIUS-server of servers voor het adrestype dat u in dit veld hebt geselecteerd. Als u IPv6 kiest, sla dan over naar Stap 4.

Stap 3. Als u IPv4 in stap 2 hebt geselecteerd, specificeert u het IP-adres van de RADIUS-server waarop alle VAP's standaard gebruik maken. Ga dan naar Stap 5.

Opmerking: U kunt maximaal drie IPv4 RADIUS-serveradressen hebben. Als de authenticatie niet werkt met de primaire server, wordt elke geconfigureerde reserveserver achter elkaar geprobeerd.

Stap 4. Als u IPv6 in stap 2 hebt geselecteerd, specificeert u het IPv6-adres van de primaire wereldwijde RADIUS-server.

Opmerking: U kunt maximaal drie IPv6 RADIUS-serveradressen hebben. Als de authenticatie niet werkt met de primaire server, wordt elke geconfigureerde reserveserver achter elkaar geprobeerd.

Stap 5. In het veld Key-1 voert u de gedeelde geheime toets in die het WAP-apparaat gebruikt om te authenticeren aan de primaire RADIUS-server.

Stap 6. Voer in de velden Key-2 to Key-4 in de RADIUS-toets die is gekoppeld aan de geconfigureerde RADIUS-servers. Het IP-adres van de server gebruikt Key-2, IP-adres van de server 3 gebruikt Key-3 en IP-adres van de server 4 gebruikt Key-4.

Stap 7. (Optioneel) In het veld RADIUS-accounting inschakelen, schakelt u het aankruisvakje in als u het volgen en meten van de bronnen wilt inschakelen die een bepaalde gebruiker heeft verbruikt. Door de RADIUS-accounting mogelijk te maken, worden de systeemtijd en de hoeveelheid gegevens die worden verzonden en ontvangen, getraceerd. De informatie wordt opgeslagen in de Radius server. Dit wordt ingeschakeld voor de primaire RADIUS-server en alle reserveservers.

Opmerking: Als u RADIUS-accounting mogelijk hebt, is deze ingeschakeld voor de primaire RADIUS-server en alle reserveservers

Stap 8. Kies de eerste server die in het veld actieve server actief is. Dit maakt het mogelijk om handmatige selectie van de actieve RADIUS-server te maken, in plaats van het WAP-apparaat dat probeert om achter elkaar contact op te nemen met elke geconfigureerde server en de eerste server te kiezen die actief is.

Stap 9. In het veld Broadcast Key Refresh Rate voert u in het interval in waarmee de uitzending (groep)-toets wordt teruggestuurd voor klanten die bij deze VAP zijn aangesloten. De standaardinstelling is 300 seconden.

Stap 10. In het veld Session Key Refresh Rate voert u het interval in waarmee het WAP-apparaat de sessie (unicast)-toets voor elke client die aan de VAP is gekoppeld, verfrist. De standaard is 0.

WAP persoonlijk

Persoonlijk ben ik een Wi-Fi Alliance IEEE 802.11i standaard, die AES-CCMP en TKIP-encryptie bevat. WAP gebruikt een vooraf gedeelde toets (PSK) in plaats van IEEE 802.1X en EAP zoals wordt gebruikt in de veiligheidsmodus van WAP voor ondernemingen. De PSK wordt alleen gebruikt voor een eerste onderzoek naar geloofsbrieven. WAP wordt ook aangeduid als WAP-PSK. Deze beveiligingsmodus is achterwaarts compatibel voor de draadloze clients die de oorspronkelijke WAP ondersteunen.

Stap 1. Controleer in het veld WAP-versies het dialoogvenster WAP-TKIP als u WAP-TKIP wilt inschakelen. U kunt WAP-TKIP en WAP2-AES tegelijkertijd hebben ingeschakeld. WAP ondersteunt altijd WAP2-AES zodat u deze niet kunt configureren.

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

・ WAP-TKIP — Het netwerk heeft bepaalde clientstations die alleen het oorspronkelijke protocol voor WAP- en TKIP-beveiliging ondersteunen. Volgens de laatste vereisten van WiFi Alliance wordt het kiezen van alleen WAP-TKIP niet aanbevolen.

・ WAP2-AES — Alle clientstations op de netwerkondersteuning WAP2 en AES-CCMP algoritme/beveiligingsprotocol. Deze WAP-versie biedt de beste beveiliging volgens de IEEE 802.11i-standaard. Volgens de laatste WiFi Alliance-eis moet AP deze modus altijd ondersteunen.

・ WAP-TKIP en WAP2-AES — Als het netwerk een mix van klanten heeft, waarvan sommige WAP2 ondersteunen en andere die alleen de oorspronkelijke WAP ondersteunen, controleer beide de aankruisvakjes. Deze instelling laat zowel de de client van WAP als de van WAP2 associëren en authentiek verklaren, maar gebruikt robuustere WAP2 voor klanten die het steunen. Deze configuratie maakt meer interoperabiliteit mogelijk in plaats van enige beveiliging.

Opmerking: WAP-clients moeten over een van deze toetsen beschikken (een geldige TKIP-toets of een geldige AES-CCMP-toets) om met het WAP-apparaat te kunnen associëren.

Stap 2. Voer in het veld Key in de gedeelde geheime sleutel van de WAP-beveiliging. Voer minimaal 8 tekens en maximaal 63 tekens in.

Opmerking: Acceptabele tekens zijn hoofdletters en kleine letters, numerieke cijfers en speciale symbolen (?!/\@#$%^&*).

Stap 3. (Optioneel) Controleer de sleutel tonen als het vakje Tekst wissen als u wilt dat de tekst die u typt zichtbaar is. Het selectieteken is standaard niet ingeschakeld.

Opmerking: wanneer u een andere firmware gebruikt op WAP351, WAP131 of WAP371, ontbreekt de Toon-toets als Clear Text veld.

Opmerking: Het veld Key Sterth Meter is waar het WAP-apparaat de toets controleert op basis van complexiteit, zoals hoeveel verschillende typen tekens worden gebruikt en hoe lang de toets is. Als de optie voor de WAP-PSK-complexiteit is ingeschakeld, wordt de toets niet geaccepteerd tenzij deze aan de minimumcriteria voldoet. Voor meer informatie over de complexiteit van WAP-PSK raadpleegt u Wachtwoord instellen voor de complexiteit van WAP131, WAP351 en WAP371.

Stap 4. In het veld Broadcast Key Refresh Rate voert u in het interval in waarmee de uitzending (groep)-toets wordt teruggestuurd naar klanten die bij deze VAP zijn aangesloten. De standaardinstelling is 300 seconden.

WAP-onderneming

WAP Enterprise met RADIUS is een implementatie van de standaard Wi-Fi Alliance IEEE 802.11i, die CCMP (AES) en TKIP-encryptie omvat. De modus Enterprise vereist dat er een RADIUS-server wordt gebruikt om de gebruikers voor het eerst te controleren. De veiligheidsmodus is achterwaarts compatibel met de draadloze clients die de oorspronkelijke WAP ondersteunen.

Opmerking: De dynamische VLAN-modus is standaard ingeschakeld, zodat de RADIUS-verificatieserver kan beslissen welke VLAN voor de stations wordt gebruikt.

Stap 1. Controleer in het veld WAP-versies op het aankruisvakje voor de typen clientstations die worden ondersteund. Ze zijn allemaal standaard ingeschakeld. AP moet de tijd van de steun aan WAP2-AES altijd ondersteunen zodat u het niet zult kunnen configureren.

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

・ WAP-TKIP: het netwerk heeft bepaalde clientstations die alleen oorspronkelijke WAP- en TKIP-beveiligingsprotocol ondersteunen. Merk op dat het selecteren van alleen WAP-TKIP voor het access point niet is toegestaan volgens het laatste WiFi Alliance vereiste.

・ WAP2-AES — Alle clientstations op de netwerkondersteuning van de WAP2-versie en het AES-CCMP-algoritme/beveiligingsprotocol. Deze WAP-versie biedt de beste beveiliging volgens de IEEE 802.11i-standaard. Volgens de laatste Wi-Fi Alliance-eis moet WAP deze modus voortdurend ondersteunen.

・ pre-verificatie inschakelen — Als u alleen voor WAP2 of zowel voor WAP als voor WAP2 als de WAP-versie kiest, kunt u pre-verificatie voor de WAP2-clients inschakelen. Controleer deze optie als u wilt dat de WAP2 draadloze klanten de pre-authenticatie pakketten verzenden. De informatie van vóór de verificatie wordt via het WAP-apparaat doorgegeven dat de client momenteel gebruikt voor het WAP-doelapparaat. Het inschakelen van deze functie kan ertoe bijdragen dat de authenticatie van roamende klanten die verbinding maken met meerdere WAP's, wordt versneld. Deze opties zijn niet van toepassing als u voor WAP versies hebt geselecteerd omdat het oorspronkelijke WAP deze optie niet ondersteunt.

Opmerking: Clientstations die zijn ingesteld om WAP met RADIUS te gebruiken, moeten een van deze adressen en toetsen hebben: Een geldig TKIP-RADIUS of geldig CMP-adres (AES) en een RADIUS-toets.

Stap 2. Standaard worden de instellingen van de global RADIUS-server gebruikt. Schakel het aankruisvakje uit als u de VAP wilt configureren om een andere reeks RADIUS-servers te gebruiken. Anders overslaan naar Stap 9.

Stap 3. Selecteer in het veld IP-adres voor servers het type WAP-apparaat. De opties zijn IPv4 of IPv6. IPv4 gebruikt 32-bits binaire getallen in decimale notatie met punten. IPv6 gebruikt hexadecimale getallen en kolonies om een 128-bits binair getal weer te geven. Het WAP-apparaat contacteert alleen de RADIUS-server of servers voor het adrestype dat u in dit veld hebt geselecteerd.

Stap 4. Als u IPv4 in stap 2 hebt geselecteerd, specificeert u het IP-adres van de RADIUS-server waarop alle VAP's standaard gebruik maken. Naar stap 6.

Opmerking: U kunt maximaal drie IPv4 RADIUS-serveradressen hebben. Als de authenticatie niet werkt met de primaire server, wordt elke geconfigureerde reserveserver achter elkaar geprobeerd.

Stap 5. Als u IPv6 in stap 2 hebt geselecteerd, specificeert u het IPv6-adres van de primaire wereldwijde RADIUS-server.

Opmerking: U kunt maximaal drie IPv6 RADIUS-serveradressen hebben. Als de authenticatie niet werkt met de primaire server, wordt elke geconfigureerde reserveserver achter elkaar geprobeerd.

Stap 6. In het veld Key-1 voert u de gedeelde geheime sleutel in die het WAP-apparaat gebruikt om te authenticeren aan de primaire RADIUS-server.

Stap 7. Voer in de velden Key-2 naar Key-4 in de RADIUS-toets die is gekoppeld aan de geconfigureerde RADIUS-servers. Het IP-adres van de server gebruikt Key-2, IP-adres 3 voor de server Key-3 en IP-adres 4 voor de server Key-4.

Stap 8. (Optioneel) In het veld RADIUS-accounting inschakelen, schakelt u het aankruisvakje in als u het volgen en meten van de bronnen wilt inschakelen die een bepaalde gebruiker heeft verbruikt. Met behulp van RADIUS-accounting kunt u de systeemtijd van een bepaalde gebruiker en de hoeveelheid gegevens die worden verzonden en ontvangen, bijhouden.

Opmerking: Als u RADIUS-accounting hebt ingeschakeld, is deze ingeschakeld voor de primaire RADIUS-server en alle reserveservers.

Stap 9. Kies de eerste server die in het veld actieve server actief is. Dit maakt het mogelijk om de actieve RADIUS-server handmatig te selecteren in plaats van de WAP-applicatie te gebruiken om achtereenvolgens contact op te nemen met elke geconfigureerde server.

Stap 10. Voer in het veld Broadcast Key Refresh Rate in het interval in waarin de uitzending (groep)-toets wordt teruggestuurd voor klanten die bij deze VAP zijn aangesloten. De standaardinstelling is 300 seconden.

Stap 1. In het veld Session Key Refresh Rate voert u het interval in waarmee het WAP-apparaat sessies (unicast) de toetsen verfrist voor elke client die aan de VAP gekoppeld zijn. De standaard is 0.

MAC-filter

MAC Filter specificeert of de stations die tot deze VAP toegang hebben beperkt zijn tot een geconfigureerde globale lijst van MAC-adressen.

Stap 1. Kies in de vervolgkeuzelijst MAC-filter het gewenste type MAC-filtering.

De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

・ Uitgeschakeld — Gebruik geen MAC-filtering.

・ Lokaal — Gebruik de MAC-verificatielijst die u configureren in het vak MAC-filtering, om meer te weten te komen over MAC-filtering, zie Hoe u MAC-filtering op WAP351 en WAP131 configureren.

・ RADIUS — Gebruik de MAC-verificatielijst op een externe RADIUS-server.

Kanaalisolatie

Wanneer de kanaalIsolatie is uitgeschakeld, kunnen de draadloze clients normaal met elkaar communiceren door verkeer via het WAP-apparaat te verzenden. Als deze functie is ingeschakeld, blokkeert het WAP-apparaat de communicatie tussen de draadloze clients op dezelfde VAP. Het WAP-apparaat staat nog steeds gegevensverkeer tussen zijn draadloze klanten en de bekabelde apparaten op het netwerk toe, via een WDS-link en met andere draadloze klanten die bij een andere VAP zijn betrokken, maar niet onder de draadloze klanten.

Stap 1. Controleer in het veld Kanaalisolatie het selectieteken als u kanaalisolatie wilt inschakelen.

Stap 2. Klik op Opslaan.

Opmerking: Nadat de nieuwe instellingen zijn opgeslagen, kunnen de corresponderende processen worden gestopt en opnieuw worden gestart. Wanneer deze conditie gebeurt, kan het WAP apparaat connectiviteit verliezen. We raden u aan de WAP-apparaatinstellingen te wijzigen wanneer een connectiviteitsverlies het minst invloed heeft op uw draadloze klanten.

Band Steer

Band Steer is alleen beschikbaar op WAP371. Band Steer wordt effectief gebruikt voor de 5-GHz band door het besturen van dual-band ondersteunde clients van de 2,4-GHz band naar de 5-GHz band. Hierdoor wordt de 2,4 GHz-band bevrijd voor gebruik door oudere apparaten die geen dubbele radio-ondersteuning hebben.

Opmerking: Zowel de 5 GHz- als de 2,4 GHz-radio’s moeten worden ingeschakeld om Band Steer te gebruiken. Voor meer informatie over het inschakelen van de radio's raadpleegt u Hoe u fundamentele radio-instellingen op WAP371 kunt configureren.

Stap 1. Band Steer wordt ingesteld per VAP en moet op beide radio's zijn ingeschakeld. Als u Band Steer wilt in-, schakelt u het aanvinkvakje in het veld Band Steer in.

Opmerking: Band Steer wordt niet op VAP's aangemoedigd met tijdgevoelige spraak- of videoverkeer. Zelfs als de 5 GHz-radio minder bandbreedte gebruikt, probeert het klanten naar die radio te sturen.

Stap 2. Klik op Opslaan.

Een VAP verwijderen

Stap 1. Controleer het vakje in de VAP dat u wilt verwijderen.

Stap 2. Klik op Verwijderen om de VAP te verwijderen.

Stap 3. Klik op Opslaan om het wissen permanent op te slaan.