Doel

Nieuwe firmware biedt routinematige upgrades aan het apparaat, inclusief functies en beveiligingsverbeteringen. Af en toe zal een nieuwere firmware een instelling weglaten die als oudere firmware heeft. In het geval van WAP121 en WAP321 zijn de instellingen van telnet en SSH in de nieuwere firmware uitgeschakeld.

Dit document legt uit hoe u de firmware op WAP121 en WAP321 kunt downloaden

Opmerking: het downloaden van de productware kan resulteren in een verlies van prestaties en beveiliging. Doe dat op eigen risico.

Toepasselijke apparaten

・ WAP121

・ WAP321

Softwareversies

•1.0.4.4

•1.0.4.2

•1.0.3.4

•1.0.2.3

•1.0.1.10

Firmware downloaden op WAP121

Stap 1. Meld u aan bij de medewerker van het web-configuratieprogramma. Navigatie naar Beheer > Upgradefirmware. De upgrade firmware-pagina wordt geopend:

Stap 2. Selecteer de Overdrachtmethode die u wilt gebruiken wanneer u een nieuwe firmware uploadt:

・ HTTP/HTTPS — Hiermee selecteert u de doelfirmware-versie die op uw apparaat moet worden geladen vanaf uw computer. Als u HTTP/HTTPS hebt geselecteerd, ga naar Stap 3.

・ TFTP — Hiermee selecteert u de doelfirmware-versie die op uw apparaat moet worden geladen vanaf een TFTP-server. TFTP is nuttig wanneer u veel verschillende WAP apparaten hebt u op de zelfde firmware wilt draaien. Als u TFTP hebt geselecteerd, gaat u naar Stap 4.

Stap 3. Als u HTTP/HTTPS hebt geselecteerd, selecteert u bladeren om de firmware te vinden waar u naar wilt downloaden. U vindt hier een lijst met downloadbare firmware voor WAP121 en hier ook WAP321. Nadat u de firmware-versie hebt geselecteerd, gaat u naar Stap 6.

Stap 4. Voer in het veld Naam bronbestand de naam in van het bestand dat op het apparaat moet worden geladen.

Stap 5. Voer in het veld IPv4-adres van de TFTP-server het IP-adres in van de server waarvan u de firmware ontvangt.

Opmerking: TFTP Server IPv4 kan anders zijn dan hierboven weergegeven.

Stap 6. Selecteer de knop upgrade onder in het scherm

Opmerking: Dit kan een paar minuten duren. U kunt de pagina niet verfrissen of naar een andere pagina navigeren tijdens het upgraden.