Doel

In SNMP is de Management Information Base (MIB) een hiërarchische informatiedatabase die een lijst bevat van beheerobject ID's (OID) die door het systeem worden ondersteund. MIB is georganiseerd in een boomachtige structuur. Een subboom binnen het beheerde object die boom noemt is een View-subboom. Een MIB-weergave is een combinatie van een set van aanzichtsubbomen of een reeks aanzichtsubbomen. De meningen van MIB worden gecreëerd om het OID bereik te controleren dat SNMPv3 gebruikers kunnen hebben. SNMPv3-beeldconfiguratie is essentieel om een gebruiker te beperken tot de beperkte MIB. De WAP's kunnen maximaal zestien meningen hebben, inclusief de twee standaardopzichten.

Dit artikel legt uit hoe u SNMP-standpunten op Cisco WAP121 en WAP321 access points kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ WAP121

・ WAP321

Softwareversie

•1.0.3.4

Configuratie SNMP-weergave

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies SNMP > View. De pagina Beelden wordt geopend:

Opmerking: Standaard wordt de weergave-niets en de weergave-allemaal gemaakt en kan deze niet worden verwijderd.

Stap 2. Klik op Add om een nieuwe SNMP-weergave toe te voegen.

Stap 3. Controleer het aankruisvakje dat overeenkomt met de nieuwe weergave.

Stap 4. Klik op Bewerken om de velden in te schakelen om de respectievelijke informatie in te voeren.

Stap 5. Voer een naam in om de nieuwe MIB-weergave te identificeren in het veld Naam bekijken. De beeldnamen kunnen maximaal 32 alfanumerieke tekens bevatten.

Stap 6. Kies een type voor de nieuwe weergavesubboom in de vervolgkeuzelijst Type. De beschikbare opties zijn:

・ Omvat — Deze optie omvat de uitzicht-subboom of de groep van subbomen uit de MIB-weergave.

・ Uitsluiten — Deze optie sluit de uitzicht-subboom of de groep van subbomen uit van de MIB-weergave.

Stap 7. Voer een OID-string in zodat de nieuwe subboom de weergave in het OID-veld kan omvatten of uitsluiten. Bijvoorbeeld, als u de systeemsubboom wilt specificeren, voer 1.3.6.1.2.1.1 in. Elk aantal wordt gebruikt om informatie te lokaliseren en elk aantal correspondeert met een specifieke tak van de OID-boom. OID's zijn unieke identificatoren van beheerde objecten in de MIB-hiërarchie. De MIB object-ID's op het hoogste niveau behoren tot verschillende standaardinstellingen, terwijl id's op lagere niveaus door geassocieerde organisaties worden toegewezen. Particuliere bedrijfstakken kunnen door verkopers worden gedefinieerd om er voor hun eigen producten beheerde objecten onder te brengen. MIB-bestanden sturen OID-nummers in naar menselijk leesbaar formaat. Als u het OID-nummer naar de objectnaam wilt vertalen, klikt u hier.

Stap 8. Voer een OID-masker in het veld masker. Het maskerveld wordt gebruikt om de elementen van de OID-subboom te besturen die als relevant moeten worden beschouwd wanneer u de weergave bepaalt waarin een OID is en het maximum is 47 tekens lang. Het formaat is 16 octetten in lengte en elke octet bevat 2 hexadecimale tekens die van een periode of kolom worden gescheiden. Om het masker te bepalen, tel het aantal OID elementen en stel dat vele bits op één. In dit veld worden alleen hexadecimale formaten geaccepteerd. Neem het voorbeeld OID 1.3.6.1.2.1.1. Het heeft zeven elementen, dus als je zeven opeenvolgende 1s instelt gevolgd door één nul in de eerste octet en alle nullen in de tweede, dan krijg je FE.00 als masker.

Stap 9. Klik op Save om deze configuratie op te slaan.

Stap 10. (Optioneel) In de SNMPv3 View-tabel worden de huidige groepen weergegeven die op het Access Point zijn geconfigureerd. U verwijdert een weergave uit de lijst door het juiste aankruisvakje te controleren en op Verwijderen te klikken.