Doel

Een toename in wachtwoordcomplexiteit vermindert het risico op een beveiligingsbreuk. Hackers kunnen meestal een wachtwoord kraken dat in een paar uur langer is dan 8 tekens. Daarom is het van cruciaal belang dat u lange wachtwoorden gebruikt in een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen.

Dit artikel legt de wachtwoordcomplexiteit van de WAP121- en WAP321-access points uit.

Toepasselijke apparaten

・ WAP121

・ WAP321

Softwareversie

•1.0.3.4

Configuratie van wachtwoordcomplexiteit

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Systeembeveiliging > Wachtwoordcomplexiteit. De pagina Wachtwoordcomplexiteit wordt geopend:

Stap 2. Controleer het veld Wachtwoord complexiteit inschakelen om de wachtwoordcomplexiteit mogelijk te maken.

Stap 3. Kies het gewenste minimumaantal tekenklassen in de vervolgkeuzelijst Wachtwoord: minimale tekenklasse. Hoofdletters, kleine letters, getallen en de speciale tekens die op een standaard toetsenbord beschikbaar zijn, zijn de vier mogelijke tekenklassen.

Stap 4. (Optioneel) Controleer Wachtwoord in verschillend van huidig veld om u te verplichten een ander wachtwoord in te voeren wanneer het huidige wachtwoord verloopt. Indien uitgeschakeld, kunt u hetzelfde wachtwoord invoeren dat u eerder hebt gebruikt.

Stap 5. Voer het maximale aantal tekens voor een wachtwoord in het veld Wachtwoord maximale lengte in. Het bereik loopt van 64 tot 80.

Stap 6. Voer het minimale aantal tekens in dat een wachtwoord kan hebben in het veld Minimale wachtwoordlengte. Het bereik loopt van 0 tot 32.

Stap 7. (Optioneel) Controleer het veld Wachtwoord bewerken om het wachtwoord na een bepaalde tijd te laten verlopen.

Stap 8. Als u in de vorige stap ondersteuning voor het ouder worden van het wachtwoord hebt ingeschakeld, specificeert u het aantal dagen tot een wachtwoord is verlopen in het veld Wachtwoord ouder worden. Het bereik loopt van 1 tot 365 dagen.

Stap 9. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.