Doel

Met de systeeminstellingen kunt u informatie configureren die wordt gebruikt om het WAP-apparaat in het netwerk te identificeren.

Dit document verklaart de standaardconfiguratie van de systeeminstellingen voor Cisco WAP121 en WAP321-access points.

Toepasselijke apparaten

・ WAP121

・ WAP321

Softwareversie

・ 1.0.3.4 [WAP121 en WAP321]

Configuratie van systeeminstellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Systeeminstellingen. De pagina Systeeminstellingen wordt geopend:

Stap 2. Voer een hostnaam voor het apparaat in het veld Host Name. Dit is de naam van het WAP-apparaat dat alleen door de beheerder wordt toegewezen. De naam van de gastheer wordt gebruikt om een apparaat in het netwerk te identificeren. De host naam kan alfanumerieke tekens en koppeltekens bevatten, maar deze mag niet met de koppeltekens starten. De standaard host naam is "WAPX", waarbij X de laatste 3 cijfers van het MAC-adres van de WAP is.

Stap 3. Voer de contactinformatie in voor het toegangspunt in het veld Systeemcontactgegevens, zoals een e-mailadres of telefoonnummer van de persoon waarmee contact wordt opgenomen met betrekking tot kwesties die verband houden met het toegangspunt. De contactgegevens van de gebruiker kunnen maximaal 255 alfanumerieke tekens en symbolen zijn, behalve de dubbele quote.

Stap 4. Voer de locatie of het gebied in waar het access point in het veld Systeemlocatie verblijft. Gebaseerd op de systeemlocatie zal het gemakkelijk zijn om het apparaat in het netwerk te identificeren. De naam kan maximaal 255 alfanumerieke tekens en symbolen zijn, behalve de dubbele quote.

Stap 5. Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan.