Doel

Het doel van dit artikel is u te tonen hoe u sysloginstellingen kunt configureren voor afzonderlijke access points (AP’s) of mesh extenders (ME’s) in Cisco Business Wireless (CBW)-apparaten.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- CBW140 | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

- CBW 145 | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

- CBW240 | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

Inleiding

In uw netwerk worden op Cisco-apparaten berichten gegenereerd met het Berichtenlog of de Syslog-berichten wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt. De Syslog-functie logt de systeemgebeurtenissen in op een externe server, een zogenaamde Syslog-server. Elk Syslog-bericht bevat informatie over die gebeurtenis die u of uw beheerder kan helpen bij het oplossen van netwerkproblemen.

In CBW firmware versie 10.8.1.0 kunt u nu individuele AP's en ME's configureren om hun logbestanden naar een syslogserver te verzenden. Dit kan handig zijn bij het opsporen van een probleem dat invloed lijkt te hebben op een specifieke AP of ME.

Bezoek Syslogs (Syslogs) op een CBW-netwerk om de vastlegging in een CBW-netwerk in te stellen en te bekijken.

Syslog van individuele AP configureren

Stap 1

Meld u aan bij uw Primaire AP.

Stap 2

Navigeer naar Bewaking > Netwerkoverzicht > Access points.

Stap 3

U kunt de lijst met AP's en ME's bekijken die momenteel actief zijn in de implementatie. Klik op de specifieke AP/ME die u wilt configureren. In dit voorbeeld is CBW140-1 geselecteerd.

Stap 4

Scroll naar beneden en klik op het tabblad Syslog.

Stap 5

Configureer het IP-adres van de Syslog-server, het registratieniveau en geef aan of vastlegging is ingeschakeld of niet. Klik op Apply (Toepassen).

De syslogserver kan alleen worden geconfigureerd op IP-adres en niet op hostnaam van volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN).

Conclusie

Zo simpel is dat! U hebt de Syslog-functie van een afzonderlijke AP in uw CBW-netwerk met succes geconfigureerd.

Als u op zoek bent naar meer artikelen op CBW, klik dan op een van de onderstaande tags!

Veelgestelde vragen             Straal             Firmware-upgrade             LAN’s             Toepassingsprofilering             Clientprofilering             Primaire AP-tools             Umbrella             WLAN-gebruikers             Vastlegging             Traffic Shaping             Rogues             Inmengers             Configuratiebeheer             Netwerkmodus voor poortconfiguratie             Welkom bij CBW Mesh Networks             Gastnetwerk met e-mailverificatie en RADIUS-accounting             Probleemoplossing             Een Draytek router met CBW gebruiken