Doel

Het doel van dit artikel is om de nieuwe Packet Capture-functie in Cisco Business Wireless 140/2400 Series in firmware versie 10.8.1.0 en hoger te gebruiken.

Toepasselijke apparaten | Softwareversie

- CBW140 | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

- CBW 145 | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

- CBW240 | 10.8.1.0 (Download nieuwste release)

Inleiding

In CBW firmware versie 10.8.1.0 is een geïntegreerde Packet Capture-functie toegevoegd voor verbeterde functionaliteit voor probleemoplossing of optimalisering van prestaties.

De Packet Capture-functie maakt het mogelijk TCP-, UDP- of al het IP-verkeer via een Ethernet-interface op het access point (AP) of mesh extender (ME) op te nemen en op te slaan. Het zal het bestand als een standaard PCAP-bestand dat u kunt downloaden en analyseren in Wireshark of een andere netwerkprotocol analyzer. Vanwege de beperkte ruimte op de AP en ME zijn Packet Captures beperkt tot 5 MB.

Het is ook belangrijk om op te merken dat u slechts één pakketopname kunt hebben die op een gegeven moment actief is.

Access-pakketvastlegging

U hebt toegang tot de pakketopnamefunctie:

Stap 1

Meld u aan bij uw CBW AP.

Stap 2

Ga naar Expert View door op de tweerichtingspijl bovenop het scherm te klikken.

Stap 3

Navigeer naar Bewaking > Netwerkoverzicht > Access points.

Stap 4

Selecteer het toegangspunt of de ME waarop u gegevens wilt vastleggen door op het toegangspunt te klikken.

Stap 5

Klik op het tabblad Packet Capture onder in het scherm.

Als u geen Packet Capture optie ziet, bent u nog steeds in de Basisweergave of zit u op een CBW142ACM die Packet Capture niet ondersteunt omdat het geen Ethernet-poorten heeft.

Stap 6

Configureer het protocol dat u wilt opnemen. De opties zijn:

- IP

- TCP

- UDP

De instellingen voor de interface en bekabelde interface zijn niet configureerbaar op een niet-primaire AP met slechts één interface.

Stap 7

Op multi-interface-apparaten zoals de CBW240 (bovenste afbeelding), CBW 141ACM (middelste afbeelding) of CBW145 (onderste afbeelding) kunt u naast het selecteren van het protocol ook de Ethernet-poort kiezen die moet worden opgenomen.

- Ethernet 0 zal altijd de uplink-poort zijn die verbinding maakt met het bekabelde netwerk; alle andere poorten zijn de bridge-poorten.

- Op de CBW141ACM zijn alle poorten bridge ports.

U kunt pakketopnamen niet configureren op de doorvoerpoort op CBW145.

Stap 8

Op Primaire AP, kunt u of bekabeld verkeer vangen dat door de ethernethaven gaat of u kunt verkeer vangen dat naar en van Primaire AP zelf gaat. Dit zou nuttig kunnen zijn voor het opnemen en oplossen van problemen van interne CBW-communicatie.

Stap 9

Klik op de knop Start om de opname uit te voeren.

U ziet het bericht Packet Capture in progress op het scherm.

Stap 10

Het zal dan verkeer opnemen tot u of op Stop klikt de opname of het vult de buffer. Wanneer de opname stopt, wordt het bestand vervolgens voorbereid en overgebracht naar de primaire AP rol via een achtergrond TFTP proces.

Stap 11

Klik op Downloaden als het opnamebestand klaar is.

Het bestand wordt verwijderd nadat het is gedownload. Het opnamebestand wordt ook verwijderd als de primaire AP wordt herstart voordat het bestand wordt gedownload.

Conclusie

Je hebt het gedaan! U hebt met succes Packet Capture uitgevoerd op uw CBW access point.

Als u op zoek bent naar meer artikelen op CBW, klik dan op een van de onderstaande tags!

Veelgestelde vragen             Straal             Firmware-upgrade             LAN’s             Toepassingsprofilering             Clientprofilering             Primaire AP-tools             Umbrella             WLAN-gebruikers             Vastlegging             Traffic Shaping             Rogues             Inmengers             Configuratiebeheer             Netwerkmodus voor poortconfiguratie             Welkom bij CBW Mesh Networks             Gastnetwerk met e-mailverificatie en RADIUS-accounting             Probleemoplossing             Een Draytek router met CBW gebruiken