Doel

De pagina Spraaksysteem kan worden gebruikt om de instellingen voor het algemene spraaksysteem te configureren. Dit omvat startvertraging en loggen. De beheerder kan houtkap via een syslig server via deze pagina toestaan zodat de logbestanden naar een bepaalde server kunnen worden verzonden waarvan IP-adres is toegewezen. Dit artikel legt uit hoe u systeeminstellingen voor spraakservices kunt configureren op de SPA100 Series telefoonadapter.

Toepasselijke apparaten

・ SPA100 Series telefoonadapter

Softwareversie

・ v1.1.0

Spraaksysteeminstellingen configureren

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Voice > System. De pagina Systeem wordt geopend:

Stap 2. Scrolt naar het gebied van de systeemconfiguratie van de pagina.

Opmerking: Voer geen waarde in het veld Beperkte toegangsbestanden in, omdat deze optie momenteel niet door de ATA wordt gebruikt.

Stap 3. Voer in het veld IVR Admin Wachtwoord in het wachtwoord dat de gebruiker kan gebruiken om de ATA te beheren die de ingebouwde IVR via een aangesloten handset gebruiken.

Stap 4. De startvertraging van het netwerk is het tijdinterval dat de ATA moet wachten voordat het netwerk opnieuw wordt opgestart. Voer in het veld Uitgestelde start voor netwerk de gewenste waarde van de startvertraging in. De standaardwaarde is 3.

Stap 5. Scrolt naar het gedeelte Diverse instellingen van de pagina.

Stap 6. De tijd om te leven (TTL) verwijst naar de mogelijkheid van de DNS-servers om DNS-records in het geheugen te plaatsen. Het is de hoeveelheid tijd die een DNS-record voor een specifieke host in het cache-geheugen van een DNS-server blijft nadat deze zich op het identieke IP-adres van de host bevindt. Kies Ja van de DNS Query TTL negeren vervolgkeuzelijst om de DNS Query TTL te negeren. Anders kan de gebruiker Nee kiezen.

Stap 7. Voer het IP-adres in van de syslogserver in het veld Slogserver waarop de systeemmeldingen worden verzonden. Wanneer zowel de server van het SLOG als de Debug server worden gespecificeerd, worden de Syrische berichten ook ingelogd aan de Debug server.

Stap 8. Voer het IP-adres in van de debug-server in het veld Debug Server waarop de systeemmeldingen worden verzonden.  Hiermee kan de server debug-informatie registreren. Het niveau van de gedetailleerde uitvoer hangt af van de instelling van de debug-level parameter.

Stap 9. Kies het debug-niveau in de vervolgkeuzelijst Debug Level. Hoe hoger het debug-niveau, hoe beter de informatie wordt gegenereerd. De mogelijke opties zijn:

・ 0 — Er wordt geen debug-informatie gegenereerd. Dit is de standaardwaarde.

・ 1, 2 & 3 — Alleen berichten genereren met betrekking tot de spraakpoorten.

・ 3+Router — genereert debug-inhoud voor zowel spraak- als routercomponenten.

Stap 10. Klik op Verzenden om de instellingen op te slaan.