Doel

De waarde van de timer voor de controle is handig om de tijd aan te passen waarna bepaalde acties worden uitgevoerd. Dit omvat de configuratie van de waarden voor de vertragingen van de terugroep, de intervallen van de flitser van de haak, de lange en intercijferige korte timer op SPA122 en SPA112.

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u de waarden van de controletimer in regionale spraakinstellingen op SPA112 en SPA122 kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SPA112

・ SPA122

Softwareversie

・ 1.3.2 (014)

Configuratie van timer voor controle

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter en kies spraak > regionaal. De regionale pagina wordt geopend:

In het gebied Control Timer Values (sec) wordt de volgende informatie weergegeven:

Stap 2. Voer een waarde in voor het veld Hook Flash Timer-min. Dit is de minimum-aan-haak tijd voor off-haak kwalificeert als flitser. Hookflitser staat ook bekend als flitser. Het is een knop op de telefoon die wordt gebruikt om functies uit te voeren zoals telefonisch wachten of een gesprek in drie richtingen. Het bereik is 0,1 seconden tot 0,4 seconden.

Stap 3. Voer een waarde in voor het veld Hook Flash Timer. Dit is de maximale on-haak tijd voordat off-haak gekwalificeerd is als flitser. Het bereik is 0,4 seconden tot 1,6 seconden.

Stap 4. Voer een waarde in voor het veld Kloktijd in. Dit is de "on-haak" tijd die nodig is voordat de analoge telefoonadapter de huidige inkomende vraag afbreekt. Het bereik is 0 seconden tot 255 seconden.

Stap 5. Voer een waarde in voor het veld Timer-vertraging. Dit is de vertraging nadat het extreem eind omhoog hangt voordat de reorder toon wordt afgespeeld. Het bereik is 0 seconden tot 255 seconden.

Stap 6. Voer een waarde in voor het veld Call Back Verloopt. Dit is de verlooptijd van een callback activatie. Het bereik is 0 seconden tot 65535 seconden.

Stap 7. Voer een waarde in voor het veld Terugzetten van oproepen. Dit is de call back-interval. Het bereik is 0 seconden tot 255 seconden.

Stap 8. Voer een waarde in voor het veld Uitgestelde start voor gespreksbeheer. Dit is de vertraging nadat hij de eerste Session Initiation Protocol (SIP) 18x-respons heeft ontvangen voordat hij verklaart dat er op afstand een einde wordt gestart.

Stap 9. Voer een waarde in voor het veld Visual Message Waiting Indication (VMWI). Dit is het interval tussen VMWI, die aan de CPE (Customer Premise Equipment) wordt aangepast. CPE zijn apparaten die op telecommunicatieapparaten zijn aangesloten. CPE apparaten omvatten switches, routers, telefoons. VMWI vernieuwt interval is het interval dat de VMWI verfrist.

Stap 10. Voer een waarde in voor het veld Intercijferig Lang Timer. Dit is de lange tijd tussen het invoeren van cijfers wanneer het draaien. Het bereik is 0 seconden tot 64 seconden.

Stap 1. Voer een waarde in voor het veld Korte timer met meerdere cijfers. Dit is de korte tijd tussen het invoeren van cijfers wanneer het draaien. Het bereik is 0 seconden tot 64 seconden.

Stap 12. Voer een waarde in voor het veld Vertraging van CPC (Calling). Dit is de vertraging nadat de beller omhoog hangt wanneer de analoge telefoonadapter de punt-en-ring spanning van het aangesloten apparaat van de genoemde partij begint te verwijderen. Het bereik is 0 seconden tot 255 seconden.

Stap 13. Voer een waarde in voor het veld CPC Duration. Dit is de duur waarvoor het punt-aan-ring voltage wordt verwijderd nadat de aanroep omhoog hangt. De standaard is 0 seconden (CPC uitgeschakeld).

Stap 14. Klik op de knop Indienen om wijzigingen op te slaan