Doel

Dit artikel legt de interfaceinformatie van het SPA100 seriemateriaal uit. De pagina Interface Information vertelt informatie over welk verbindingstype het SPA100 seriemoordenapparaat momenteel gebruikt (zoals of een DHCP-server wordt gebruikt of een IP-adres handmatig wordt toegewezen), evenals de LAN (SPA122 Alleen) en WAN-connectiviteit. De beheerder kan informatie over de connectiviteit van het apparaat bekijken en kan het gebruiken om met het oplossen te helpen.

Toepassbaar apparaat

・ SPA100-serie

Softwareversie

・ v1.1.0

Interfaceinformatie

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Status > Interface Information. De pagina Interface Information wordt geopend:

De pagina Interface Information toont de volgende velden:

・ Interfacelijst

- Interface - Hiermee wordt de lijst weergegeven van alle momenteel geconfigureerd LAN-interfaces (alleen SPA122) en WAN-interfaces waarop het apparaat is aangesloten.

- Connect Type - Hiermee wordt het protocol weergegeven dat door de interface wordt gebruikt.

- IP-adres - Hiermee geeft u het geconfigureerde IP-adres van de interface weer.

- Subnetmasker - Hiermee wordt het subnetmasker van de interface weergegeven.

- MAC-adres — Hiermee wordt het MAC-adres van de interface weergegeven.

・ Poortlijst

- Interface - Hiermee wordt de lijst weergegeven van alle momenteel geconfigureerd LAN-interfaces (alleen SPA122) en WAN-interfaces waarop het apparaat is aangesloten.

- TX (pkts) - Hier wordt het aantal pakketten weergegeven dat van deze poort is verzonden.

- RX (pkts) - Hiermee geeft u het aantal pakketten weer dat door deze poort is ontvangen.

- Status - Hier wordt de status van de poort weergegeven, of de poort is aangesloten op een apparaat of is losgekoppeld.

Stap 2. (Optioneel) Klik op de knop Clear TX & RX om de telling van TX- en RX-pakketten terug te brengen naar 0.