Doelstellingen

Resync-acties van de provisioningparameters, met uitzondering van software-upgrades.

Het doel van dit document is aan te tonen hoe u de parameters voor de voorziening kunt wijzigen om zich aan te passen wanneer bepaalde spookacties plaatsvinden.

Toepasselijke apparaten

・ SPA112

・ SPA122

Stapsgewijze procedure

Configuratieprofiel

Stap 1. Kies Voice > Provisioning van het hulpprogramma telefoonadapter. Dit venster wordt Provisioning geopend.

Stap 2. Kies ja van de vervolgkeuzelijst Voorziening inschakelen.

Stap 3. Kies Ja uit de vervolgkeuzelijst Opnieuw instellen op Reset. Dit veroorzaakt een resync na elke herstart.

Opmerking: Resync wordt niet geactiveerd na herstart veroorzaakt door parameter updates of firmware upgrades.

Stap 4. Voer een waarde in voor het veld Opnieuw bereikbare startvertraging. Standaardwaarde is 2.

Opmerking: Het veld bestaat uit eenheden van 20 seconden (d.w.z. de standaardwaarde van 2, vertegenwoordigt 40 seconden)

Stap 5. Voer een waarde in voor het veld Periodiek opnieuw instellen. De standaardinstelling is 3600 seconden.

Opmerking: Als er geen 0 staat in het veld Resync Period, is het periodiek reageren uitgeschakeld.

Stap 6. Voer een waarde in voor het veld Eindtijd opnieuw proberen. De standaardinstelling is 3600 seconden.

Stap 7. Voer een waarde in voor het veld Gedwongen reactievertraging. De standaardwaarde is 14.400 seconden.

Stap 8. Kies Ja uit de vervolgkeuzelijst SIP-Resync.

Stap 9. Als u na alle pogingen van het upgrade van de firmware opnieuw wilt activeren, schakelt u opnieuw proberen in

Stap 10. Voer waarden in voor de velden Resync Trigger 1 en Resync Trigger 2.

Opmerking: Wanneer de logische vergelijking in deze twee parameters evalueert tot TRUE, wordt een resync geactiveerd.

Stap 1. Kies Ja uit de vervolgkeuzelijst Resync-failover van FNF om de foutmelding te activeren wanneer een respons die niet is gevonden in het bestand wordt bepaald als een mislukte poging.

Stap 12. Klik op de knop Indienen om wijzigingen op te slaan.

upgrade van firmware

Stap 1. Kies Voice > Provisioning van het hulpprogramma telefoonadapter. Dit venster wordt Provisioning geopend.

Stap 2. Kies Ja uit de vervolgkeuzelijst Upgradeinschakelen om de firmware-upgrade-bewerkingen mogelijk te maken.

Stap 3. Voer een waarde in het veld Upgrade wegens vertraging in de upgrade, om het interval voor het opnieuw proberen in te stellen. De standaardwaarde is 3600 seconden.

Stap 4. Voer een waarde in het veld Downstream limiet in. Dit dwingt een lagere grens op het acceptabele versienummer tijdens een upgrade of downgrade van de firmware. De standaardinstelling is leeg.

Stap 5. Voer een waarde in het veld upgrade-regel in. Deze parameter definieert upgradevoorwaarden en bijbehorende URL’s.

Stap 6. Voer een waarde in voor het veld MSG voor de upgrade van het logboek. Dit is het syslogbericht uitgegeven aan het begin van een verbeteringspoging van de firmware.

Stap 7. Voer een waarde in voor het veld MSG voor upgrade van Log. Dit is het syslogbericht dat wordt uitgegeven nadat een firmware upgrade met succes voltooid is.

Stap 8. Voer een waarde in voor het veld MSG voor upgrade van Log. Dit is het syslogbericht uitgegeven na een mislukte poging tot upgrade.

Stap 9. Klik op de knop Indienen om de wijzigingen op te slaan.

Algemene doelstellingen

Stap 1. Kies Voice > Provisioning van het hulpprogramma telefoonadapter. Dit venster wordt Provisioning geopend.

Opmerking: Deze parameters kunnen als variabelen in provisioning en upgraderegels worden gebruikt. Ze worden gerefereerd door de naam van de variabele voor te stellen met een "$" teken, zoals $GPP_A $GPP_B.