Doelstellingen

Network Time Protocol (NTP) synchroniseert de klokken van netwerkapparaten via het internet. Dit artikel legt uit hoe u tijdinstellingen op het SPA122 VoIP-apparaat kunt configureren. Een gebruiker kan hun eigen tijdzone, lokale tijd en lokale datum instellen of het configureren door de NTP-server (Network Time Protocol) te gebruiken.

Toepasselijke apparaten

・ SPA100 Series

Softwareversie

・ v1.1.0

Tijdsinstellingen

Stel de tijd handmatig in

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Instellingen netwerk > Basisinstellingen > Tijdinstellingen. De pagina Tijdinstellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik op het radioknop Gebruikershandleiding om de huidige datum en tijd handmatig in te voeren.

Stap 3. Voer het huidige jaar in het veld Datum in en kies de gewenste waarden in de vervolgkeuzelijst maand en dag.

Stap 4. Voer in de vervolgkeuzelijsten de juiste uren-, minuut- en tweede(n) waarden in.

Stap 5. Klik op Indienen. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt bijgewerkt.

Tijd automatisch instellen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Instellingen netwerk > Basisinstellingen > Tijdinstellingen. De pagina Tijdinstellingen wordt geopend:

Stap 2. Klik op het radioknop Time Zone en kies de juiste tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijd zone.

Stap 3. Als u Daylight Savings wilt in- schakelt u het vakje Adjust Clock voor Daylight Saving Change in. Als u Daylight Savings wilt uitschakelen, verwijdert u deze optie.

Stap 4. Kies de instellingen voor het IP-adres van de tijdserver voor het apparaat in het veld Tijdserver-adres. De mogelijke opties zijn:

・ Auto —De Network Time Protocol (NTP) server wordt automatisch aan het apparaat toegewezen. Dit is de standaardinstelling.

・ Handmatig — Kies Handmatig van het Adres van de Tijdserver en voer het IP adres van de NTP server in als de beheerder de NTP server handmatig wil specificeren.

Stap 5. Voer een intervalwaarde (in seconden) in het veld Resync Timer in. Deze timer controleert hoe vaak het apparaat opnieuw synchroniseert met de NTP server. De standaardinstelling is 3600 seconden.

Stap 6. (Optioneel) Controleer de optie Automatisch herstel na herstart om het apparaat na het herstarten automatisch weer op de tijdserver te laten aansluiten.

Stap 7. Klik op Indienen. De wijzigingen worden ingesteld en het apparaat wordt bijgewerkt.