Doel

Generaal Purpose Parges (GPP) worden gebruikt als gratis strijkregisters bij het configureren van het telefoonadapterapparaat om met een bepaalde voorziening serveroplossing te communiceren. De GPP wordt voor de beheerder gebruikt om de configuratie in het apparaat te controleren en de configuratie minder kwetsbaar voor een externe aanval te maken wanneer het apparaat met de provisioningserver wordt verbonden. Een provisioningserver wordt gebruikt voor het proces van synchronisatie of configuratie van het apparaat met een externe server. Dit is zeer nuttig voor de beheerder omdat hij kort werk maakt van taken waarvoor beheerders anders handmatige spreadsheets zouden moeten gebruiken om servers en hun condities te volgen. Aanvoeroplossingen voor servers tonen de status, configuratie, beschikbaarheid en algemene gezondheid van servers in snapshot-uitzichten, waardoor complexe operaties worden vereenvoudigd. Dit document schetst de procedures om parameters voor algemene doeleinden (GPP) te configureren op de SPA8000-telefoonadapter.

Toepassbaar apparaat

- SPA8000

Softwareversie

- 6.1.12

Algemene doelstellingen

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie als beheerder en kies Advanced > Voice > Provisioning. De pagina Provisioning wordt geopend:

Het GPP wordt ingevoerd in het gebied met de parameters voor algemene doeleinden onder op de pagina.

Stap 2. Voer in de corresponderende GPP-velden de string in die u wilt toewijzen als de waarden voor die variabele.

Opmerking: Deze koorden worden door een beheerder in een leveringsserver gebruikt om het apparaat een authenticatie te geven voor de diensten die voor het apparaat zullen worden gebruikt. Deze snaren kunnen encryptiesleutels zijn, URLs, status van informatie in de leveringsserver, kaart voor het alias in het apparaat, enz. Combinaties van verschillende strings kunnen ook worden gebruikt.

Stap 3. Klik op Alle wijzigingen indienen.