Doel

Ring en call wachttoonspecificaties worden gebruikt om een specifieke ringtint of een aantal te identificeren die wordt gedraaid om een vraag op een telefoon te maken. De configuratie van de tint van de ring en de vraag is afhankelijk van de golfvorm van de ring, de ringspanning en de ringfrequentie. Deze optie wordt gebruikt om verschillende ring aan te passen en tooninstellingen op een SPA8000 Adapter-telefoon aan te roepen. Dit document schetst de procedures om ring te configureren en wachttoonspecificaties op een SPA8000 aan te roepen.

Toepassbaar apparaat

- SPA8000

Softwareversie

- 6.1.12

Instellingen Ring- en Call-Wachten

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie als beheerder en kies Admin Login > Geavanceerd > Voice > Regional. De regionale pagina wordt geopend:

Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Ring Wave Mode het type golfvorm voor het ringsignaal.

- Sinusoïdaal — De golfvorm van de ringstijl is sinusoïdaal.

- Trapezoid — De golfvorm van ringstijl is trapezoïdaal. Een trapezoïde ringgolf is gemakkelijker te genereren dan een sinusoïdale ringgolf.

Stap 3. Voer in het veld Ring Frequency de gewenste waarde in voor de ringfrequentie. De waarde is in hertz en heeft een geldig bereik van 10-100 Hz. Deze is standaard ingesteld op 20.

Stap 4. Voer in het veld Ring Voltage in de waarde tussen het geldige bereik van 60-90 volt. Deze is standaard ingesteld op 85.

Stap 5. Voer een Call Wave Tone (CWT) Frequentie in als een frequentie script van de aanroep wachttoon. Een frequentiecriterium is een reeks frequenties en de bijbehorende niveaus. Het wordt standaard ingesteld als 440@-10. Alle onderscheidende CWT's zijn gebaseerd op deze toon.

Stap 6. Kies ja of nee uit de vervolgkeuzelijst gesynchroniseerde ring om de ringtonen te synchroniseren. Deze is standaard ingesteld als nee.

Stap 7. Klik op Alle wijzigingen indienen om de configuratie op te slaan.