Doel

Dit document schetst de procedures om verschillende NAT-instellingen op het SPA8000-apparaat te wijzigen.

Toepassbaar apparaat

- SPA8000 telefoonadapter

Stap voor stap Procedure

NAT-instellingen op de SPA8000

Stap 1. Klik op Aanmelden voor Admin bij het telefoonconfiguratieprogramma om het aantal pagina's en instellingen te verhogen dat u kunt wijzigen.

Stap 2. Klik rechtsboven op Geavanceerd in de pagina.

Stap 3. Kies spraak > L1. Dit leidt u naar de pagina L1 Instellingen.

Stap 4. In de L1-pagina draait u naar de NAT-parameter voor instellingen.

Stap 5. NAT Mapping Enable — Deze optie is ingeschakeld om extern in kaart gebrachte IP-adressen en SIP/RTP-poorten in SIP-berichten te gebruiken. Selecteer ja om de parameter in te schakelen of selecteer nee om deze uit te schakelen. Standaard wordt er geen Nee geselecteerd.

Stap 6. NAT Houd Alive Enable — Deze optie is ingeschakeld om het geconfigureerde NAT-bericht regelmatig te verzenden.  Selecteer ja om de parameter in te schakelen of selecteer nee om deze uit te schakelen. Standaard wordt er geen Nee geselecteerd.

Stap 7. NAT Bewaar Alive Msg — In deze parameter geeft u het bericht dat leeft en dat regelmatig moet worden verzonden om de huidige NAT-mapping te onderhouden. Deze functie is standaard ingesteld als $NOTIFY, waarmee een melding wordt verzonden.

Stap 8. NAT Houd Alive Dest in — Deze parameter wijst een bestemming aan die NAT moet ontvangen om levendige berichten te bewaren. Het wordt standaard ingesteld als $PROXY en verstuurt de berichten naar de huidige of uitgaande proxy.

Stap 9. Klik op Alle wijzigingen indienen.