Doel

Met de functie Streaming Audio Server (SAS) kan de gebruiker een audiobron aan een van de FXS-poorten op de SPA8000 toevoegen en het als een streaming audiobron-apparaat gebruiken. Wanneer de lijn gevormd als een SAS wordt geroepen, beantwoordt de SPA8000 de vraag automatisch en begint de audio naar de oproepende partij te streamen zolang de FXS-poort off-haak is. Dit document legt uit hoe u een streaming audioserver op de SPA8000 analoge telefoonadapter kunt configureren.

Toepassbaar apparaat

・ SPA8000 telefoonadapter

Softwareversie

•6.1.12

SAS-configuratie

Stap 1. Sluit een RJ-11-adapter aan tussen de host (een muziekbron) en een FXS-poort van de SPA8000.

Stap 2. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie als beheerder en kies, Geavanceerd > Voice > L1-L8. De pagina Lijn wordt geopend:

Stap 3. Op de lijnpagina scrollen naar de streaming Audio Server (SAS).

Stap 4. Kies in de vervolgkeuzelijst SAS Enable (ja) om deze lijn in te schakelen voor een streaming geluidsserver. Indien ingeschakeld, kan de regel niet worden gebruikt voor uitgaande oproepen.

Stap 5. In het veld SAS DLG Refresh Intv voert u het interval in waarmee de streaming geluidsserver de sessie verfrist om te bepalen of de verbinding met de beller nog actief is. Deze waarde kan variëren van 0 tot 255 seconden. Indien 0, wordt de sessie verfrissen uitgeschakeld.

Stap 6. In het veld SAS Inbound RTP (Real Time Protocol) Sink voert u het FQDN-adres (Full Qualified Domain Name) of IP-adres van een RTP-inkt in het veld SAS Inbound RTP-inkt in. Deze waarde wordt gebruikt door de SAS-lijn in het SDP (Session Display Protocol) van haar 200-respons op een inkomende INVITE-bericht van een cliënt.

Stap 7. Klik op Alle wijzigingen indienen om de instellingen op te slaan.