Doel

Het gebied met systeemstatusinformatie geeft informatie weer over het apparaat, zoals de systeemtijd, IP-adres en de hoeveelheid pakketten die verzonden en ontvangen worden. Dit artikel legt de informatie over de systeemstatus van de SPA8000 analoge telefoonadapter uit.

Toepasselijke apparaten

・ SPA8000

Softwareversie

•6.1.12

Systeemstatus

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Netwerk > Status. De pagina Status wordt geopend:

De volgende informatie wordt weergegeven in het gebied met systeemstatus:

・ Huidige tijd — De huidige datum en tijd (in 24-uurindeling) wordt weergegeven in het veld Huidige tijd.

・ Verlopen tijd — Hiermee wordt de verlopen tijd sinds de laatste herstart weergegeven.

・ WAN-verbindingstype - Hiermee wordt het WAN-connectiviteitstype weergegeven in het veld WAN-verbindingstype. Er zijn twee mogelijke waarden, statische IP of DHCP.

・ Huidige IP — Hiermee wordt het huidige IP-adres weergegeven dat aan de telefoonadapter is toegewezen in het veld Huidige IP.

・ Host Name — Hiermee geeft u de hostnaam van het apparaat weer. Deze naam wordt gebruikt wanneer de WAN-verbinding DHCP is.

・ Domain — Hiermee wordt de naam van het netwerkdomein van het apparaat in het veld Domain weergegeven.

・ Huidige netwerkmasker - Hiermee wordt het huidige aan het apparaat toegewezen netwerkmasker weergegeven.

・ Huidige gateway — Hiermee geeft u het gatewayadres van het apparaat weer in het veld Huidige gateway. Een gateway wordt gebruikt om pakketten uit het lokale netwerk te verzenden.

・ Primaire DNS — Hiermee wordt het primaire DNS-serveradres weergegeven dat aan dit apparaat in het primaire DNS-veld is toegewezen.

・ Secundaire DNS — Hiermee wordt het secundaire DNS-serveradres weergegeven dat aan dit apparaat is toegewezen.

・ LAN IP-adres - Hiermee geeft u het LAN IP-adres van het apparaat weer.

・ Verstuurde breedbandpakketten — Hiermee wordt het totale aantal uitgezonden pakketten weergegeven dat door dit apparaat wordt verzonden.

・ Broadcast Bytes verzonden — Hiermee geeft u het totale aantal uitgezonden bytes weer dat door dit apparaat wordt verzonden.

・ Broadcast Packets Recv - Hiermee geeft u het totale aantal uitgezonden pakketten weer dat door dit apparaat wordt ontvangen.

・ Broadcast Bytes Recv — Hiermee geeft u het totale aantal uitgezonden pakketten weer dat door dit apparaat wordt ontvangen en verwerkt.

・ Broadcast-pakketten die zijn kwijtgeraakt — Hiermee wordt het totale aantal ontvangen maar niet door dit apparaat verwerkt uitzendbytes weergegeven.

・ Broadcast Bytes Dropped — Hiermee wordt het totale aantal ontvangen maar niet verwerkte uitzendbytes weergegeven.