Doel

LED van de verschanste console is een eigenschap van begeleidende consoles van de SPA500 Series IP-telefoon. Het helpt gebruikers om een onderscheid te maken tussen algemene en werkstatus met visuele indicatie. Console-toets LED is ingesteld wanneer u bepaalde specifieke letters of kleurpatronen invoert om de visuele status van de console aan te geven. Het LED-patroon geeft de kleur en knipperingspatronen aan voor de Attendant Console-toetsen van de SPA500S.

Het doel van dit document is u te tonen hoe u de zeer belangrijke LED-instellingen van de Steekproef op de SPA500 Series IP-telefoon moet configureren.

Opmerking: De SPA500DS zal niet met UC500 reeks verenigde communicatieapparaten werken en zal alleen met UC320 verenigde communicatieapparaten werken.

Toepasselijke apparaten

・ SPA500 IP-telefoon met 1000 Series

・ SPA500S ATT. console

Softwareversie

・ v8.6.0 [ UC540 ]

・ v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]

・ v7-5-2a [SPA525G IP-telefoon]

LED-scripts

Het LED-scripts bevatten informatie over de kleur en het knipperende patroon van de Line Key-LED.

・ Het formaat van het script voor kleuren is c = o | r | g waarbij:

- o — Geeft aan dat de LED-kleuroptie is uitgeschakeld.

- r — Geeft de rode kleur weer.

- g — is een groene kleur.

・ Het formaat van het script voor het knipperen van het patroon is p = nb | sb | fb | Wanneer:

- nb — Geeft aan dat er geen knippering optreedt.

- sb — is een symbool van de langzame knippering. ( 1s AAN en 1s UIT)

- fb — staat voor de snelle knippering. (100ms AAN en 100ms UIT)

- ud — is een symbool van het door de gebruiker gedefinieerde knipperpatroon.

Het formaat voor door de gebruiker ingesteld knipperpatroon is u = aan / uit / aan / uit waar elke waarde in seconden staat.

Toetsenbord voor LED-console met web-interface

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Admin Login > Geavanceerd > Attendant Console > Att Console Key LED-patroon.

Hieronder vindt u de beschrijvingen voor de verschillende velden van het gebied Lijn-achter-LED.

・ Application LED - vertegenwoordigt de LED-functie.

・ Serv Subscriber LED is mislukt — dit geeft aan dat abonnement voor ATM Console is mislukt. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur groen is.

・ Serv Subscriber LED — vertegenwoordigt dat een abonnement voor de ATM-console in bedrijf is. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ SNRM Day Mode LED — vertegenwoordigt dat de IP-telefoon in de dagmodus staat. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur groen is.

・ SNRM Night Mode LED — vertegenwoordigt dat de IP-telefoon in de nachtmodus staat. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ Parking Lot inactiviteitslampje — representeert dat geen aanroep geparkeerd is en de lijn leeg is. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ Parking Lot Busy LED — representeert dat een oproep al geparkeerd is en de lijn bezig is. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ BLF ondoordringbare LED — representeert dat de andere uitbreidingslijn die op de IP telefoon wordt aangesloten nutteloos is. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ BLF Raming LED — representeert dat de andere verlengingslijn die op de IP telefoon wordt aangesloten op de telefoon draait. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ BLF Busy LED — representeert dat de andere uitbreidingslijn die op de IP telefoon wordt aangesloten druk is. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

・ BLF Held - representeert dat de andere extensie die met de IP-telefoon is aangesloten op de kast is. Het lege veld geeft aan dat de standaardkleur rood is.

Stap 2. Klik op Alle wijzigingen indienen om de instellingen op te slaan.