Doel

Contrast is het verschil in kleur of helderheid van een object. Als u problemen hebt met het weergeven van het telefoonscherm, kunt u het contrast wijzigen om de weergavekwaliteit te verbeteren.

Dit artikel legt uit hoe het contrast op SPA500S aan te passen met SPA500 Series IP-telefoons.

Opmerking: De SPA500DS zal niet met de UC500 reeks verenigde communicatieapparaten werken en zal alleen met UC320 verenigd communicatieapparaat werken.

Toepasselijke apparaten

・ SPA500S ATT. console

・ SPA500 IP-telefoon met 1000 Series

Softwareversie

・ SPA525g-7-4C-9c [SPA509G IP-telefoon]

Configuratie van contrast

Stap 1. Druk op de SPA500 IP-telefoon met de knop Setup.

Stap 2. Druk op Selectieknop Gebruiker Voorkeuren.

Stap 3. Scrolt naar Att. Voorkeuren console en druk op Selectie.

Stap 4. Druk op het contrast en druk vervolgens op delChar.

Stap 5. Voer een nummer in met de toetsencombinatie van de telefoon om het contrast van de weergave te wijzigen. Een hoger nummer geeft aan dat het display een hoger contrast heeft. De contrastgetallen variëren van 1 tot 30.

Stap 6. Druk op OK of ingesteld om de instellingen op te slaan.

Stap 7. (Optioneel) Druk op Terug als u naar de vorige pagina wilt gaan.