Doelstellingen

Fabrieksreset SPA525G en SPA525G2 IP-telefoon. IP-telefoons worden ingesteld op fabrieksreset als de gebruiker opnieuw op het apparaat wil starten zonder enige configuratie op de IP-telefoons. Kan ook worden gebruikt voor het geval dat de IP-telefoon niet normaal werkt.

Toepasselijke apparaten

・ SPA525G

・ SPA525G2

Fabrieksreset op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons

Stap 1. Druk op de knop Instellen aan de telefoon. Het menu Informatie en Instellingen verschijnt.

Stap 2. Gebruik de navigatiesleutels en schroef naar beneden naar Apparaatbeheer. Druk op de selectiesets.

Stap 4. In de pagina Apparaatbeheer, scrollen naar Factory Reset en druk op de Select key om de IP-telefoon op de fabriek te herstellen.

Stap 5. Druk in de pagina Factory Reset op OK zachte sleutel om de fabrieksreset van SPA525G of SPA525G2 IP-telefoon te bevestigen.