Doelstellingen

Gespreksbeheer is software binnen de IP-telefoon die wordt gebruikt om de centrale functies van de telefoon te bedienen. Door deze instelling te wijzigen wordt bepaald of de telefoon al dan niet gebruik zal maken van Skinny Call Control Protocol (SCCP) of Session Initiële Protocol (SIP). Deze protocollen lijken erg op elkaar, maar hebben een paar verschillen wanneer ze worden gebruikt.

Het doel van dit document is om uit te leggen hoe u de instellingen voor Call Control op SPA525G en SPA525G2 kunt configureren.

Toepasselijke apparaten

・ SPA525G

・ SPA525G2

Instellingen gespreksbeheer instellen

Stap 1. Druk op de knop Setup om het Instellen-menu te openen.

Stap 2. Navigeer naar Apparaatbeheer en druk op de selectieteken.

Stap 3. Navigeer naar Call Control-instellingen en druk op de juiste navigatiesleutel.

Het menu Call Control Settings verschijnt:

Stap 4. Navigeer naar het Signaling Protocol. Druk op de juiste navigatietoets om het Signaling Protocol te wijzigen.  De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:

・ SCCP — biedt een grotere flexibiliteit dan SIP. SCCP gebruikt TCP/IP om met andere Call Managers in een cluster te communiceren.

・ SIP — Initieert een oproep maar heeft niet zoveel mogelijkheden als SCCP.

Stap 5. navigeren om SCCP automatisch te detecteren. Druk op de juiste navigatietoets om de SCCP Auto Detect-status te wijzigen.

Stap 6. Druk op Save om uw instellingen op te slaan.