Doel

Dit document toont de procedure om de statusberichten op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons te controleren. Deze berichten kunnen helpen bij het oplossen van problemen.

Toepasselijke apparaten

・ SPA525G

・ SPA525G2

VPN-configuratie.

Stap 1. Druk op de knop Setup aan de telefoon. Het menu Informatie en Instellingen verschijnt.

Stap 2. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de status. Druk op de selectiesets. Het menu Status verschijnt.

Stap 3. Gebruik de navigatiesleutels en ga naar de statusberichten in het statusmenu dat in de vorige stap is ingevoerd. Druk op de zachte selectiesets. Het menu Statusberichten verschijnt.

Aangezien er momenteel geen activiteit is op de SPA525G/SPA525G2, toont deze de eerste activiteit die zij na het opstarten heeft uitgevoerd; het verkrijgen van de firmware van het communicatieapparaat. Het bestand dat het heeft gekregen van het Unified Communications-apparaat is "Got SEP405539A2A016.cnf.xml". Wanneer er problemen oplossen zijn die moeten worden uitgevoerd, kunnen deze berichten als debug-overtrekken helpen.

Druk op de zachte toets Terug naar het vorige Statusmenu.