Doel

Dit document toont de procedure om de perifere status op de SPA525G en SPA525G2 IP-telefoons te controleren. Verschillende randapparatuur zoals begeleidende consoles of USB (flash) schijven kunnen worden aangesloten op de SPA525G/SPA525G2-telefoons. De perifere status helpt u te controleren of de apparatuur goed is aangesloten.

Toepasselijke apparaten

・ SPA525G

・ SPA525G2

Perifere status.

Stap 1. Druk op de knop Setup aan de telefoon. Het menu Informatie en Instellingen verschijnt.

Stap 2. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de status. Druk op de selectiesets. Het menu Status verschijnt.

Stap 3. Gebruik de navigatietoetsen en ga naar de perifere status. Druk op de selectiesets. Het menu Perifere Status verschijnt.

Stap 4. De velden worden als volgt uitgelegd.

・ USB Drive — Als de USB-schijf goed is geplaatst, worden er Connected Grid-displays weergegeven. Dit is Not Connected als er geen drive is ingevoegd.

・ ATT CONS 1 — Dit is voor Attendant Console 1. De Attendant Consoles kunnen aan SPA525G/SPA525G2 worden bevestigd voor betere en extra beheersondersteuning voor gespreksbeheer. Als de console goed aangesloten is dan weergegeven Connected, anders is er geen Connected.

・ ATT CONS 2 — Dit is voor Attendant Console 2. Als de console goed aangesloten is, dan worden deze displays weergegeven Connected, anders wordt er geen verbinding weergegeven.

Stap 5. U kunt op de knop Vernieuwen drukken om de verbindingen opnieuw in te stellen. Om terug te gaan naar het vorige Status-menu drukt u op de softkey Back.