Doelstellingen

Dit document legt uit hoe het IP-adres van de Cisco SPA504G IP-telefoon moet worden bepaald. Zodra het IP-adres is ingesteld wordt de toegang tot de webgebaseerde applicatie voor de telefoon toegestaan.

Toepasselijke apparaten

・ SPA504G IP-telefoon

Stap voor stap Procedure

IP-adres bepalen op de SPA504G

Stap 1. Druk op de knop Papieren op de SPA504G om het menu Instellen op te halen.

Stap 2. Druk op 3 of ga naar beneden met de navigatietoetsen om optie 3 te selecteren en druk op Selecteren om het menu Instellingen op te halen.

Stap 3. Druk op 5 of ga naar beneden met de navigatietoetsen om optie 5 te selecteren en druk op Selecteren om het menu Network Configuration op te zetten.

Stap 4. Druk op 3 of rol omlaag met de navigatietoetsen om optie 3. Dit zal het huidige IP-adres voor de SPA504G-telefoon weergeven.

Stap 5. Sluit uw computer met een Ethernet-kabel aan op de Cisco IP-telefoon.

Stap 6. Open een webbrowser op uw computer en voer het IP-adres van de telefoon in. Dit zal je leiden naar het web-based configuratie hulpprogramma.