Doel

De gegevens en de tijd in SPA302D worden gesynchroniseerd met de SPA232D-basis. U kunt het programma echter ook handmatig bewerken als de synchronisatie niet correct is.

Dit artikel legt uit hoe de datum- en tijdinstellingen op de SPA302D mobiele handset moeten worden aangepast.

Toepassbaar apparaat

・ SPA302D handset

Softwareversie

・ v2.31

Toon-instellingen

Stap 1. Druk op het thuisscherm op de knop Selecteren om het pictogram Instellingen te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.

Stap 2. Kies in het menu Instellingen de datum/tijd met behulp van de navigatieknoppen omhoog en omlaag en druk op de knop Selecteren.

Stap 3. Gebruik de navigatieknoppen links en rechts om de waarde van elk veld te wijzigen.

・ maand

・ Dag

・ Jaar

・ Uur

・ Minuten

・ 00:00

・ Notatie

Stap 4. Druk op de knop Opslaan om de selectie op te slaan.