Doel

Met de handset-instellingen kunt u de naam van de handset bewerken en de weergave en invoertalen wijzigen. Met de naam van de handset kunt u de handset of regel onderscheiden door de vele lijnen. Dit artikel legt uit hoe u handset-instellingen kunt wijzigen met behulp van een SPA302D mobiele handset.

Toepassbaar apparaat

・ SPA302D handset

Softwareversie

・ v2.31

Handset-instellingen wijzigen

Stap 1. Druk op het thuisscherm op de knop Selecteren om het pictogram Instellingen te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.

Stap 2. Kies in het menu Instellingen de handset-instellingen met behulp van de navigatieknoppen omhoog en omlaag en druk op de selectieknop.

Stap 3. Druk in het veld Handset Name op de knop Selecteren of Software bewerken om de naam van de handset te bewerken.

Stap 4. Voer de naam van de handset in en druk op de knop Opslaan om de wijziging op te slaan.

Stap 5. Gebruik de navigatieknoppen links en rechts om de waarde van elk veld te wijzigen.

・ Taal weergeven — Tweak dit veld als u de taal wilt wijzigen die in het menu en de handset wordt weergegeven. Er zijn zes vooraf ingestelde talen waaruit u kunt kiezen. Het zijn ENGELS, FRANS, DUITS, ITALIAANS, PORTUGEES, SPAANS, waar ENGELS de standaardwaarde is.

・ Invoertaal — Tweak dit veld als u de toetsentaal wilt wijzigen, zodat u tekens uit andere talen kunt invoeren. Er zijn zes vooraf ingestelde talen waaruit u kunt kiezen. Het zijn ENGELS, FRANS, DUITS, ITALIAANS, PORTUGEES, SPAANS, waar ENGELS de standaardwaarde is.

Stap 6. Druk op de knop Opslaan om de selectie op te slaan.

Voorzichtig: Als u toevallig een taal kiest die u niet kent, volgt u de bovenstaande stappen en kiest u de achtste optie uit het menu Instellingen om naar het menu Handset-instellingen te gaan. De taal van het display is het tweede veld bovenaan. Wijzig de waarde in het ENGELS en druk op Opslaan (linkerknop).