Doel

De gegevens en de tijd in SPA302D worden gesynchroniseerd met de SPA232D-basis. SPA232D krijgt de tijd gesynchroniseerd van Network Time Protocol (NTP) servers. U kunt het programma echter ook handmatig bewerken als de synchronisatie niet correct is. Bijvoorbeeld, als NTP niet op SPA232D wordt gebruikt, zult u tijd in SPA232D handmatig moeten configureren en controleren of het correct gesynchroniseerd is met alle aangesloten SPA302D handsets.

Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u datum en tijdinstellingen handmatig kunt bewerken op SPA302D mobiele handset.

Opmerking: Raadpleeg het artikel Time Settings op SPA232D VoIP ATA voor nadere informatie over hoe u tijd op SPA232D basisapparaat kunt configureren.

Toepassbaar apparaat

・ SPA302D handset

Softwareversie

・ v2.31

Toon-instellingen

Stap 1. Druk op het thuisscherm op de knop Selecteren om het pictogram Instellingen te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.

Stap 2. Kies in het menu Instellingen de datum/tijd met behulp van de navigatieknoppen omhoog en omlaag en druk op de knop Selecteren.

Stap 3. Gebruik de navigatieknoppen links en rechts om de waarde van elk veld te wijzigen.

Stap 4. Druk op de knop Opslaan om de selectie op te slaan.