Doel

Dit artikel legt uit hoe terug te keren naar fabrieksinstellingen op SPA302D mobiele handset.

Voorzichtig: De fabrieksreset verwijdert alle gegevens uit de handset, zoals contacten, sneltoetsen en aanroeprecords. De handset wordt teruggezet in de oorspronkelijke fabriekssoftwarefase. De handset-registratie wordt echter niet gewijzigd.

Toepassbaar apparaat

・ SPA302D handset

Softwareversie

・ v2.31

Factorale reset uitvoeren

Stap 1. Druk op het thuisscherm op de knop Selecteren om het pictogram Call Settings te kiezen. De selectie wordt gemarkeerd met een zwart omlijn zoals in de afbeelding hierboven wordt weergegeven.

Stap 2. Kies in het menu Instellingen de optie Voorkeuren bellen met behulp van de navigatieknoppen omhoog en omlaag en druk op de selectieknop.

Stap 3. Met gespreksvoorkeuren kunt u de volgende functies aanpassen. Gebruik de navigatieknoppen links en rechts om de status van elke functie in te schakelen.

・ Niet storen —Schakel deze optie in als u geen inkomende oproepen wilt ontvangen. De inkomende oproepen worden ook niet in de gespreksgeschiedenis weergegeven.

・ Bel Waiting — schakel deze optie in als u wilt dat de SPA302D een tweede inkomende vraag tijdens een telefoonsessie ontvangt. De gebruiker kan de huidige vraag op vat zetten en de tweede vraag bijwonen of kan de tweede vraag negeren. De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van een pieptoon bij de tweede inkomende oproep.

・ Nummerherkenning blokkeert — Schakel deze optie in als u de informatie van uw beller-ID wilt verbergen wanneer een oproep wordt geplaatst.

・ Anonieme oproep blokkeren —Schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt blokkeren zonder informatie van de beller-ID.

Stap 4. Druk op de knop Opslaan (linkerknop) om de selectie op te slaan.